Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Présentation de Cisco IDS

Cisco IDS et WLC - Présentation de l'intégration

Arrêt IDS

Conception de l'architecture réseau

Configuration du capteur Cisco IDS

Configurer le WLC

Exemple de configuration du capteur Cisco IDS

Configurer un ASA pour IDS

Configurer AIP-SSM pour l'inspection du trafic

Configurer un WLC pour interroger l'AIP-SSM pour les blocs de clients

Ajouter une signature de blocage à AIP-SSM

Blocage et événements de surveillance avec IDM

Contrôle de l'exclusion du client dans un contrôleur sans fil

Surveiller les événements dans WCS

Exemple de configuration de Cisco ASA

Exemple de configuration du capteur du système de prévention des intrusions Cisco

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Le système de détection des intrusions Cisco Unified Intrusion Detection System (IDS)/système de prévention des intrusions (IPS) fait partie du réseau à capacité d'autodéfense Cisco et est la première solution de sécurité câblée et sans fil intégré de l'industrie. Cisco Unified IDS/IPS adopte une approche complète de la sécurité, à la périphérie sans fil, à la périphérie filaire, à la périphérie WAN et à travers le data center. Lorsqu'un client associé envoie du trafic malveillant via le réseau sans fil unifié de Cisco, un périphérique IDS câblé de Cisco détecte l'attaque et envoie des requêtes d'annulation aux contrôleurs de réseau local sans fil (WLC) de Cisco, qui dissocient ensuite le périphérique client.

Cisco IPS est une solution en ligne basée sur le réseau, conçue pour identifier, classer et arrêter avec précision le trafic malveillant, y compris les vers, les logiciels espions/publicitaires, les virus réseau et les utilisations abusives des applications, avant qu'ils n'affectent la continuité de l'activité.

Grâce à l'utilisation du logiciel Cisco IPS Sensor version 5, la solution Cisco IPS associe des services de prévention en ligne à des technologies innovantes pour améliorer la précision. Il en résulte une confiance totale dans la protection fournie de votre solution IPS, sans crainte de perte de trafic légitime. La solution Cisco IPS offre également une protection complète de votre réseau grâce à sa capacité unique à collaborer avec d'autres ressources de sécurité réseau et offre une approche proactive de la protection de votre réseau.

La solution Cisco IPS aide les utilisateurs à arrêter davantage de menaces en toute confiance grâce à l'utilisation des fonctionnalités suivantes :

- Technologies de prévention en ligne précises : offre une confiance inégalée pour prendre des mesures préventives contre un plus large éventail de menaces sans risque de perte de trafic légitime. Ces technologies uniques offrent une analyse intelligente, automatisée et contextuelle de vos données et vous aident à tirer le meilleur parti de votre solution de prévention des intrusions.

- Identification des menaces multivecteurs - Protège votre réseau contre les violations de politiques, les exploitations de vulnérabilité et les activités anormales grâce à une inspection détaillée du trafic des couches 2 à 7.

- Collaboration réseau unique - Améliore l'évolutivité et la résilience grâce à la collaboration réseau, notamment des techniques efficaces de capture du trafic, des fonctionnalités d'équilibrage de charge et une visibilité sur le trafic chiffré.

- Solutions de déploiement complètes : fournit des solutions pour tous les environnements, des petites et moyennes entreprises (PME) aux filiales en passant par les grandes entreprises et les fournisseurs de services.

- Puissants services de gestion, de corrélation d'événements et d'assistance : offre une solution complète comprenant des services de configuration, de gestion, de corrélation de données et d'assistance avancée. En particulier, Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System (MARS) identifie, isole et recommande la suppression précise des éléments offensants, pour une solution de prévention des intrusions à l'échelle du réseau. De plus, le système de contrôle des incidents Cisco empêche les nouveaux vers et virus de se propager en permettant au réseau de s'adapter rapidement et de fournir une réponse distribuée.

Combinés, ces éléments constituent une solution complète de prévention en ligne et vous donnent la confiance nécessaire pour détecter et arrêter le trafic malveillant le plus étendu avant qu'il n'affecte la continuité de l'activité. L'initiative Cisco Self-Defending Network préconise une sécurité intégrée et intégrée pour les solutions réseau. Les systèmes WLAN actuels basés sur le protocole LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) prennent uniquement en charge les fonctions IDS de base, car il s’agit essentiellement d’un système de couche 2 et sa puissance de traitement de ligne est limitée. Cisco publie le nouveau code en temps opportun pour inclure de nouvelles fonctionnalités améliorées dans les nouveaux codes. La version 4.0 présente les dernières fonctionnalités qui incluent l'intégration d'un système WLAN basé sur LWAPP à la gamme de produits Cisco IDS/IPS. Dans cette version, l'objectif est de permettre au système Cisco IDS/IPS de demander aux WLC de bloquer certains clients d'accès aux réseaux sans fil lorsqu'une attaque est détectée entre les couches 3 et 7 et implique le client en question.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous de respecter les conditions minimales suivantes :

- Microprogramme WLC version 4.x et ultérieure

- Il est souhaitable de savoir comment configurer Cisco IPS et Cisco WLC.

Components Used

WLC Cisco

Ces contrôleurs sont inclus avec la version logicielle 4.0 pour les modifications IDS :

- WLC Cisco, série 2000

- WLC de la gamme Cisco 2100

- WLC de la gamme Cisco 4400

- Module de services sans fil Cisco (WiSM)

- Commutateur d'accès unifié Cisco Catalyst 3750G

- Module de contrôleur LAN sans fil Cisco (WLCM)

Points d’accès

- Points d'accès légers de la gamme Cisco Aironet 1100 AG

- Points d'accès légers de la gamme Cisco Aironet 1200 AG

- Points d'accès légers de la gamme Cisco Aironet 1300

- Points d'accès légers de la gamme Cisco Aironet 1000

Gestion

- Cisco Wireless Control System (WCS)

- Capteur de la gamme Cisco 4200

- Cisco IDS Management - Cisco IDS Device Manager (IDM)

Plates-formes Cisco Unified IDS/IPS

- Capteurs de la gamme Cisco IPS 4200 avec logiciel Cisco IPS Sensor 5.x ou version ultérieure.

- SSM10 et SSM20 pour les appareils de sécurité adaptatifs de la gamme Cisco ASA 5500 avec le logiciel Cisco IPS Sensor 5.x

- Appareils de sécurité adaptatifs de la gamme Cisco ASA 5500 avec logiciel Cisco IPS Sensor 5.x

- Module de réseau Cisco IDS (NM-CIDS) avec logiciel Cisco IPS Sensor 5.x

- Module IDSM-2 (Intrusion Detection System Module 2) de la gamme Cisco Catalyst 6500 avec logiciel Cisco IPS Sensor 5.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Présentation de Cisco IDS

Les principaux composants de Cisco IDS (version 5.0) sont les suivants :

- Application de capteur : effectue la capture et l'analyse des paquets.

- Event Storage Management and Actions Module - Permet le stockage des violations de stratégie.

- Module d'imagerie, d'installation et de démarrage : charge, initialise et démarre tous les logiciels système.

- User Interfaces and UI Support Module : fournit une interface de ligne de commande intégrée et l'IDM.

- Sensor OS : système d'exploitation hôte (basé sur Linux).

L'application de détection (logiciel IPS) se compose des éléments suivants :

- Application principale : initialise le système, démarre et arrête d'autres applications, configure le système d'exploitation et est responsable des mises à niveau. Il contient les composants suivants :

- Control Transaction Server : permet aux capteurs d'envoyer des transactions de contrôle utilisées pour activer la fonctionnalité de capteur de blocage principal du contrôleur de réponse aux attaques (anciennement appelé contrôleur d'accès au réseau).

- Event Store - Magasin indexé utilisé pour stocker les événements IPS (erreurs, messages d'état et d'alerte) accessibles via l'interface de ligne de commande, IDM, Adaptive Security Device Manager (ASDM) ou le protocole RDEP (Remote Data Exchange Protocol).

- Application d'interface : gère les paramètres physiques et de contournement et définit les interfaces associées. Les paramètres physiques comprennent les états de vitesse, de duplex et d'administration.

- Log App : écrit les messages de journal de l'application dans le fichier journal et les messages d'erreur dans le magasin d'événements.

- Contrôleur de réponse aux attaques (ARC) (anciennement appelé contrôleur d'accès réseau) : gère les périphériques réseau distants (pare-feu, routeurs et commutateurs) afin de fournir des fonctionnalités de blocage lorsqu'un événement d'alerte s'est produit. ARC crée et applique des listes de contrôle d'accès (ACL) sur le périphérique réseau contrôlé ou utilise la commande shun (pare-feu).

- Notification App : envoie des interruptions SNMP lorsqu'elles sont déclenchées par des événements d'alerte, d'état et d'erreur. L'application de notification utilise un agent SNMP de domaine public à cette fin. Les GET SNMP fournissent des informations sur l'état d'un capteur.

- Serveur Web (serveur HTTP RDEP2) : fournit une interface utilisateur Web. Il fournit également un moyen de communiquer avec d'autres périphériques IPS via RDEP2 en utilisant plusieurs servlets pour fournir des services IPS.

- Authentication App : vérifie que les utilisateurs sont autorisés à exécuter des actions CLI, IDM, ASDM ou RDEP.

- Application de capteur (Analysis Engine) : effectue la capture et l'analyse des paquets.

- CLI : interface exécutée lorsque les utilisateurs se connectent correctement au capteur via Telnet ou SSH. Tous les comptes créés via l'interface de ligne de commande utilisent l'interface de ligne de commande comme interpréteur de commandes (à l'exception du compte de service - un seul compte de service est autorisé). Les commandes CLI autorisées dépendent des privilèges de l'utilisateur.

Toutes les applications IPS communiquent entre elles via une API (Application Program Interface) commune appelée IDAPI. Les applications distantes (autres capteurs, applications de gestion et logiciels tiers) communiquent avec les capteurs via les protocoles RDEP2 et SDEE (Security Device Event Exchange).

Notez que le capteur possède les partitions de disque suivantes :

- Application Partition : contient l'image système IPS complète.

- Partition de maintenance : image IPS spéciale utilisée pour refaire l'image de la partition d'application de l'IDSM-2. Une nouvelle image de la partition de maintenance entraîne la perte des paramètres de configuration.

- partition de récupération : image spéciale utilisée pour la récupération du capteur. L'amorçage dans la partition de récupération permet aux utilisateurs de refaire complètement l'image de la partition d'application. Les paramètres réseau sont préservés, mais toutes les autres configurations sont perdues.

Cisco IDS et WLC - Présentation de l'intégration

La version 5.0 de Cisco IDS introduit la possibilité de configurer des actions de refus lorsque des violations de stratégie (signatures) sont détectées. En fonction de la configuration utilisateur au niveau du système IDS/IPS, une requête d'arrêt peut être envoyée à un pare-feu, un routeur ou un WLC afin de bloquer les paquets d'une adresse IP particulière.

Avec le logiciel Cisco Unified Wireless Network Version 4.0 pour les contrôleurs sans fil Cisco, une demande de désactivation doit être envoyée à un WLC afin de déclencher la liste noire ou le comportement d'exclusion du client disponible sur un contrôleur. L'interface que le contrôleur utilise pour obtenir la requête shun est l'interface de commande et de contrôle sur le système Cisco IDS.

- Le contrôleur permet de configurer jusqu'à cinq capteurs IDS sur un contrôleur donné.

- Chaque capteur IDS configuré est identifié par son adresse IP ou son nom de réseau qualifié et ses informations d'autorisation.

- Chaque capteur IDS peut être configuré sur un contrôleur avec un taux de requête unique en secondes.

Arrêt IDS

Le contrôleur interroge le capteur à la vitesse de requête configurée afin de récupérer tous les événements shun. Une requête shun donnée est distribuée dans tout le groupe de mobilité du contrôleur qui récupère la requête du capteur IDS. Chaque requête de suppression d'une adresse IP client est en vigueur pour la valeur de délai d'attente spécifiée en secondes. Si la valeur de délai d'attente indique une heure infinie, l'événement shun ne se termine que si l'entrée shun est supprimée sur le système IDS. L'état du client ignoré est maintenu sur chaque contrôleur du groupe de mobilité, même si tous les contrôleurs ou l'un d'entre eux sont réinitialisés.

Remarque : La décision de ne pas utiliser un client est toujours prise par le capteur IDS. Le contrôleur ne détecte pas les attaques de couche 3. Il est beaucoup plus compliqué de déterminer que le client lance une attaque malveillante au niveau de la couche 3. Le client est authentifié au niveau de la couche 2, ce qui est suffisant pour que le contrôleur accorde l'accès à la couche 2.

Remarque : Par exemple, si un client reçoit une adresse IP (ignorée) offensante précédente, il est possible de débloquer l'accès de couche 2 pour ce nouveau client jusqu'au délai d'expiration du capteur. Même si le contrôleur donne accès à la couche 2, le trafic client peut être bloqué sur les routeurs de la couche 3 de toute façon, car le capteur informe également les routeurs de l’événement shun.

Supposez qu’un client a l’adresse IP A. Maintenant, lorsque le contrôleur interroge le système IDS pour les événements de shun, le système IDS envoie la requête de shun au contrôleur avec l'adresse IP A comme adresse IP cible. Maintenant, le contrôleur noir répertorie ce client A. Sur le contrôleur, les clients sont désactivés en fonction d'une adresse MAC.

Maintenant, supposez que le client change son adresse IP de A à B. Au cours du prochain sondage, le contrôleur obtient une liste de clients ignorés en fonction de l'adresse IP. Cette fois encore, l'adresse IP A figure toujours dans la liste des adresses ignorées. Mais comme le client a changé son adresse IP de A à B (qui ne figure pas dans la liste des adresses IP ignorées), ce client avec une nouvelle adresse IP de B est libéré une fois que le délai d'expiration des clients noirs répertoriés est atteint sur le contrôleur. Maintenant, le contrôleur commence à autoriser ce client avec une nouvelle adresse IP de B (mais l'adresse MAC du client reste la même).

Par conséquent, bien qu'un client reste désactivé pour la durée du délai d'exclusion du contrôleur et soit réexclu s'il acquiert de nouveau son adresse DHCP précédente, ce client n'est plus désactivé si l'adresse IP du client ignoré change. Par exemple, si le client se connecte au même réseau et que le délai de bail DHCP n'est pas expiré.

Les contrôleurs prennent uniquement en charge la connexion au système IDS pour les demandes de mise en garde de clients qui utilisent le port de gestion sur le contrôleur. Le contrôleur se connecte à l'IDS pour l'inspection des paquets via les interfaces VLAN applicables qui transportent le trafic client sans fil.

Sur le contrôleur, la page Désactiver les clients affiche chaque client qui a été désactivé via une demande de capteur IDS. La commande CLI show affiche également une liste de clients inscrits sur une liste noire.

Sur le WCS, les clients exclus sont affichés sous le sous-onglet Sécurité.

Voici les étapes à suivre pour terminer l'intégration des capteurs Cisco IPS et des WLC Cisco.

1. Installez et connectez l'appareil IDS sur le même commutateur que celui où réside le contrôleur sans fil.

2. Mettre en miroir (SPAN) les ports WLC qui transportent le trafic du client sans fil vers l'appareil IDS.

3. L’appareil IDS reçoit une copie de chaque paquet et inspecte le trafic des couches 3 à 7.

4. L'appliance IDS offre un fichier de signature téléchargeable, qui peut également être personnalisé.

5. L'appareil IDS génère l'alarme avec une action d'évitement d'événement lorsqu'une signature d'attaque est détectée.

6. Le WLC interroge l'IDS pour les alarmes.

7. Lorsqu'une alarme avec l'adresse IP d'un client sans fil, associé au WLC, est détectée, elle place le client dans la liste d'exclusion.

8. Un déroutement est généré par le WLC et WCS est averti.

9. L'utilisateur est supprimé de la liste d'exclusion après la période spécifiée.

Conception de l'architecture réseau

Le contrôleur de réseau local sans fil Cisco est connecté aux interfaces gigabit du Catalyst 6500. Créez un port-channel pour les interfaces gigabit et activez l'agrégation de liaisons (LAG) sur le WLC.

(Cisco Controller) >show interface summary

Interface Name                    Port  Vlan Id   IP Address       Type     Ap Mgr

--------------------------------  ----  --------  ---------------  -------  ------

ap-manager                        LAG   untagged  10.10.99.3       Static   Yes

management                        LAG   untagged  10.10.99.2       Static   No

service-port                      N/A   N/A       192.168.1.1      Static   No

virtual                           N/A   N/A       1.1.1.1          Static   No

vlan101                           LAG   101       10.10.101.5      Dynamic  No

Le contrôleur est connecté aux interfaces gigabit 5/1 et gigabit 5/2 sur le Catalyst 6500.

cat6506#show run interface gigabit 5/1

Building configuration...

Current configuration : 183 bytes

!

interface GigabitEthernet5/1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 99 mode on

end

cat6506#show run interface gigabit 5/2

Building configuration...

Current configuration : 183 bytes

!

interface GigabitEthernet5/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 99 mode on

end

cat6506#show run interface port-channel 99

Building configuration...

Current configuration : 153 bytes

!

interface Port-channel99

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 99

switchport mode trunk

no ip address

end

Les interfaces de détection du capteur IPS peuvent fonctionner individuellement en mode Promiscuité ou vous pouvez les jumeler pour créer des interfaces en ligne pour le mode Inline Sensing.

En mode Promiscuité, les paquets ne transitent pas par le capteur. Le capteur analyse une copie du trafic surveillé plutôt que le paquet transféré réel. L'avantage d'un fonctionnement en mode Promiscuité est que le capteur n'affecte pas le flux de paquets avec le trafic transféré.

Remarque : Le diagramme d'architecture n'est qu'un exemple de configuration de l'architecture intégrée WLC et IPS. L'exemple de configuration présenté ici explique l'interface de détection IDS agissant en mode Promiscuité. Le diagramme d'architecture montre les interfaces de détection en cours d'association pour agir en mode Paire en ligne. Référez-vous à Mode en ligne pour plus d'informations sur le mode Interface en ligne.

Dans cette configuration, on suppose que l’interface de détection agit en mode Promiscuité. L'interface de surveillance du Cisco IDS Sensor est connectée à l'interface Gigabit 5/3 du Catalyst 6500. Créez une session de surveillance sur le Catalyst 6500 où l'interface port-channel est la source des paquets et la destination est l'interface gigabit où l'interface de surveillance du capteur IPS Cisco est connectée. Ceci répliquera tout le trafic d'entrée et de sortie des interfaces filaires du contrôleur vers le système IDS pour l'inspection des couches 3 à 7.

cat6506#show run | inc monitor

monitor session 5 source interface Po99

monitor session 5 destination interface Gi5/3

cat6506#show monitor session 5

Session 5

---------

Type                   : Local Session

Source Ports           :

Both               : Po99

Destination Ports      : Gi5/3

cat6506#

Configuration du capteur Cisco IDS

La configuration initiale du Cisco IDS Sensor est effectuée à partir du port de console ou en connectant un moniteur et un clavier au capteur.

1. Connectez-vous à l'appliance :

1. Connectez un port de console au capteur.

2. Connectez un moniteur et un clavier au capteur.

2. Tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à l'invite de connexion.

Remarque : le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont tous deux cisco. Vous êtes invité à les modifier la première fois que vous vous connectez à l'appliance. Vous devez d'abord saisir le mot de passe UNIX, cisco. Ensuite, vous devez saisir le nouveau mot de passe deux fois.

login: cisco

Password:

***NOTICE***

This product contains cryptographic features and is subject to

United States and local country laws governing import, export,

transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does

not imply third-party authority to import, export, distribute or

use encryption. importers, exporters, distributors and users are

responsible for compliance with U.S. and local country laws.

By using this product you agree to comply with applicable laws

and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws,

return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may

be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending

email to export@cisco.com.

***LICENSE NOTICE***

There is no license key installed on the system.

Please go to https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet

(registered customers only)

to obtain a new license or install a license.

3. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la liste d'accès sur le capteur.

Remarque : Il s'agit de l'interface de commande et de contrôle sur le système IDS utilisé pour communiquer avec le contrôleur. Cette adresse doit être routable vers l'interface de gestion du contrôleur. Les interfaces de détection ne nécessitent pas d’adressage. La liste d’accès doit inclure l’adresse de l’interface de gestion du ou des contrôleurs, ainsi que les adresses autorisées pour la gestion du système IDS.

sensor#configure terminal

sensor(config)#service host

sensor(config-hos)#network-settings

sensor(config-hos-net)#host-ip 192.168.5.2/24,192.168.5.1

sensor(config-hos-net)#access-list 10.0.0.0/8

sensor(config-hos-net)#access-list 40.0.0.0/8

sensor(config-hos-net)#telnet-option enabled

sensor(config-hos-net)#exit

sensor(config-hos)#exit

Apply Changes:?[yes]: yes

sensor(config)#exit

sensor#

sensor#ping 192.168.5.1

PING 192.168.5.1 (192.168.5.1): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.3 ms

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.9 ms

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.3 ms

64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.0 ms

--- 192.168.5.1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.3/0.6/1.0 ms

sensor#

4. Vous pouvez maintenant configurer le capteur IPS à partir de l'interface utilisateur graphique. Pointez le navigateur vers l'adresse IP de gestion du capteur. Cette image affiche un exemple dans lequel le capteur est configuré avec 192.168.5.2.

5. Ajoutez un utilisateur que le WLC utilise pour accéder aux événements IPS Sensor.

6. Activez les interfaces de surveillance.

Les interfaces de surveillance doivent être ajoutées au moteur d'analyse, comme le montre cette fenêtre :

7. Sélectionnez la signature 2004 (ICMP Echo Request) afin d'effectuer une vérification de configuration rapide.

La signature doit être activée, la gravité de l'alerte définie sur Élevé et l'action d'événement définie sur Produire l'alerte et l'hôte de bloc de demande pour que cette étape de vérification soit terminée.

Configurer le WLC

Complétez ces étapes afin de configurer le WLC :

1. Une fois l'appareil IPS configuré et prêt à être ajouté au contrôleur, sélectionnez Security > CIDS > Sensors > New.

2. Ajoutez l'adresse IP, le numéro de port TCP, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez précédemment créés.

Afin d'obtenir l'empreinte du capteur IPS, exécutez cette commande dans le capteur IPS et ajoutez l'empreinte SHA1 sur le WLC (sans les deux-points). Cette option permet de sécuriser la communication d'interrogation contrôleur/IDS.

sensor#show tls fingerprint

MD5: 1A:C4:FE:84:15:78:B7:17:48:74:97:EE:7E:E4:2F:19

SHA1: 16:62:E9:96:36:2A:9A:1E:F0:8B:99:A7:C1:64:5F:5C:B5:6A:88:42

3. Vérifiez l'état de la connexion entre le capteur IPS et le WLC.

4. Une fois que vous avez établi la connectivité avec le Cisco IPS Sensor, assurez-vous que la configuration WLAN est correcte et que vous activez l'exclusion du client.

La valeur par défaut du délai d'exclusion du client est de 60 secondes. Notez également que, indépendamment du compteur d'exclusion du client, l'exclusion du client persiste tant que le bloc client appelé par le système IDS reste actif. La durée de blocage par défaut dans le système IDS est de 30 minutes.

5. Vous pouvez déclencher un événement dans le système IPS Cisco, soit lorsque vous effectuez une analyse NMAP sur certains périphériques du réseau, soit lorsque vous envoyez une requête ping à certains hôtes surveillés par le capteur IPS Cisco. Une fois qu'une alarme est déclenchée dans le système de prévention des intrusions Cisco, accédez à Surveillance et blocs d'hôtes actifs afin de vérifier les détails relatifs à l'hôte.

La liste des clients désactivés du contrôleur contient désormais les adresses IP et MAC de l'hôte.

L'utilisateur est ajouté à la liste Exclusion du client.

Un journal de déroutement est généré lorsqu'un client est ajouté à la liste de déroutement.

Un journal des messages est également généré pour l'événement.

Certains événements supplémentaires sont générés dans le Cisco IPS Sensor lorsqu'une analyse NMAP est effectuée sur un périphérique qu'il surveille.

Cette fenêtre affiche les événements générés dans le Cisco IPS Sensor.

Exemple de configuration du capteur Cisco IDS

Voici le résultat du script de configuration de l'installation :

sensor#show config

! ------------------------------

! Version 5.0(2)

! Current configuration last modified Mon Apr 03 15:32:07 2006

! ------------------------------

service host

network-settings

host-ip 192.168.5.2/25,192.168.5.1

host-name sensor

telnet-option enabled

access-list 10.0.0.0/8

access-list 40.0.0.0/8

exit

time-zone-settings

offset 0

standard-time-zone-name UTC

exit

exit

! ------------------------------

service notification

exit

! ------------------------------

service signature-definition sig0

signatures 2000 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2001 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2002 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2003 0

alert-severity high

status

enabled true

exit

exit

signatures 2004 0

alert-severity high

engine atomic-ip

event-action produce-alert|request-block-host

exit

status

enabled true

exit

exit

exit

! ------------------------------

service event-action-rules rules0

exit

! ------------------------------

service logger

exit

! ------------------------------

service network-access

exit

! ------------------------------

service authentication

exit

! ------------------------------

service web-server

exit

! ------------------------------

service ssh-known-hosts

exit

! ------------------------------

service analysis-engine

virtual-sensor vs0

description default virtual sensor

physical-interface GigabitEthernet0/0

exit

exit

! ------------------------------

service interface

physical-interfaces GigabitEthernet0/0

admin-state enabled

exit

exit

! ------------------------------

service trusted-certificates

exit

sensor#

Configurer un ASA pour IDS

Contrairement à un capteur de détection d'intrusion traditionnel, un ASA doit toujours se trouver dans le chemin de données. En d'autres termes, au lieu d'étendre le trafic d'un port de commutateur à un port de reniflage passif sur le capteur, l'ASA doit recevoir des données sur une interface, les traiter en interne, puis les transférer vers un autre port. Pour IDS, utilisez le cadre de politique modulaire (MPF) afin de copier le trafic que l'ASA reçoit vers le module interne AIP-SSM (Advanced Inspection and Prevention Security Services Module) pour inspection.

Dans cet exemple, l'ASA utilisé est déjà configuré et transmet le trafic. Ces étapes montrent comment créer une stratégie qui envoie des données à AIP-SSM.

1. Connectez-vous à l'ASA à l'aide d'ASDM. Une fois la connexion établie, la fenêtre Système principal ASA s'affiche.

2. Cliquez sur Configuration en haut de la page. La fenêtre bascule vers une vue des interfaces ASA.

3. Cliquez sur Stratégie de sécurité dans la partie gauche de la fenêtre. Dans la fenêtre résultante, sélectionnez l'onglet Règles de stratégie de service.

4. Cliquez sur Ajouter afin de créer une nouvelle stratégie. L'Assistant Ajout de règle de stratégie de service s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

1. Cliquez sur Interface, puis choisissez l'interface correcte dans la liste déroulante afin de créer une nouvelle stratégie liée à l'une des interfaces qui transmettent le trafic.

2. Donnez à la stratégie un nom et une description de ce qu'elle fait à l'aide des deux zones de texte.

3. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

5. Créez une nouvelle classe de trafic à appliquer à la stratégie.

Il est raisonnable de créer des classes spécifiques afin d'inspecter des types de données spécifiques, mais dans cet exemple, Any Traffic est sélectionné pour la simplicité. Cliquez sur Suivant pour continuer.

6. Complétez ces étapes afin de

demander à l'ASA de diriger le trafic vers son AIP-SSM.

1. Cochez Enable IPS pour ce flux de trafic afin d'activer la détection des intrusions.

2. Définissez le mode sur Promiscuité afin qu'une copie du trafic soit envoyée au module hors bande au lieu de placer le module en ligne avec le flux de données.

3. Cliquez sur Autoriser le trafic afin de vous assurer que l'ASA passe à l'état d'ouverture en cas de défaillance de l'AIP-SSM.

4. Cliquez sur Terminer afin de valider la modification.

7. L'ASA est maintenant configuré pour envoyer le trafic au module IPS. Cliquez sur Enregistrer sur la ligne supérieure afin d'écrire les modifications dans l'ASA.

Configurer AIP-SSM pour l'inspection du trafic

Pendant que l'ASA envoie des données au module IPS, associez l'interface AIP-SSM à son moteur de capteur virtuel.

1. Connectez-vous à AIP-SSM à l'aide d'IDM.

2. Ajoutez un utilisateur avec au moins des privilèges de visionneuse.

3. Activez l'interface.

4. Vérifiez la configuration du capteur virtuel.

Configurer un WLC pour interroger l'AIP-SSM pour les blocs de clients

Effectuez ces étapes une fois que le capteur est configuré et prêt à être ajouté au contrôleur :

1. Choisissez Security > CIDS > Sensors > New in the WLC.

2. Ajoutez l'adresse IP, le numéro de port TCP, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créés dans la section précédente.

3. Afin d'obtenir l'empreinte du capteur, exécutez cette commande dans le capteur et ajoutez l'empreinte SHA1 sur le WLC (sans le deux-points). Cette option permet de sécuriser la communication d'interrogation contrôleur/IDS.

sensor#show tls fingerprint

MD5: 07:7F:E7:91:00:46:7F:BF:11:E2:63:68:E5:74:31:0E

SHA1: 98:C9:96:9B:4E:FA:74:F8:52:80:92:BB:BC:48:3C:45:B4:87:6C:55

4. Vérifiez l'état de la connexion entre AIP-SSM et le WLC.

Ajouter une signature de blocage à AIP-SSM

Ajoutez une signature d'inspection pour bloquer le trafic. Bien qu'il existe de nombreuses signatures pouvant effectuer le travail en fonction des outils disponibles, cet exemple crée une signature qui bloque les paquets ping.

1. Sélectionnez la signature 2004 (requête d'écho ICMP) afin d'effectuer une vérification de configuration rapide.

2. Activez la signature, définissez la gravité de l'alerte sur Élevé et définissez l'action d'événement sur Produire l'alerte et l'hôte de bloc de requête afin de terminer cette étape de vérification. Notez que l'action Hôte de bloc de requête est la clé pour signaler au WLC de créer des exceptions client.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer la signature.

4. Vérifiez que la signature est active et qu'elle est configurée pour effectuer une action de blocage.

5. Cliquez sur Apply afin de valider la signature sur le module.

Blocage et événements de surveillance avec IDM

Procédez comme suit :

1. Lorsque la signature est correctement déclenchée, il y a deux endroits dans IDM pour le noter.

La première méthode montre les blocs actifs installés par AIP-SSM. Cliquez sur Surveillance le long de la ligne supérieure des actions. Dans la liste des éléments qui s'affiche à gauche, sélectionnez Blocs d'hôtes actifs. À chaque fois que la signature ping se déclenche, la fenêtre Blocs d'hôte actif affiche l'adresse IP du contrevenant, l'adresse du périphérique attaqué et l'heure pour laquelle le blocage est en vigueur. La durée de blocage par défaut est de 30 minutes et est réglable. Cependant, la modification de cette valeur n'est pas abordée dans ce document. Consultez la documentation de configuration ASA si nécessaire pour plus d'informations sur la façon de modifier ce paramètre. Supprimez le bloc immédiatement, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur Supprimer.

La deuxième méthode d'affichage des signatures déclenchées utilise le tampon d'événements AIP-SSM. Dans la page Surveillance IDM, sélectionnez Événements dans la liste des éléments située sur le côté gauche. L'utilitaire de recherche Événements s'affiche. Définissez les critères de recherche appropriés et cliquez sur Afficher....

2. L'Observateur d'événements apparaît ensuite avec une liste d'événements correspondant aux critères donnés. Faites défiler la liste et recherchez la signature ICMP Echo Request modifiée lors des étapes de configuration précédentes.

Recherchez dans la colonne Événements le nom de la signature ou recherchez le numéro d'identification de la signature dans la colonne ID de signature.

3. Après avoir localisé la signature, double-cliquez sur l'entrée afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre. La nouvelle fenêtre contient des informations détaillées sur l'événement qui a déclenché la signature.

Contrôle de l'exclusion du client dans un contrôleur sans fil

La liste des clients désactivés du contrôleur est renseignée à ce stade avec l'adresse IP et MAC de l'hôte.

L'utilisateur est ajouté à la liste Exclusion du client.

Surveiller les événements dans WCS

Les événements de sécurité qui déclenchent un blocage dans AIP-SSM font que le contrôleur ajoute l'adresse du délinquant à la liste d'exclusion du client. Un événement est également généré dans WCS.

1. Utilisez l'utilitaire Monitor > Alarms du menu principal de WCS afin d'afficher l'événement d'exclusion. WCS affiche initialement toutes les alarmes non effacées et présente également une fonction de recherche sur le côté gauche de la fenêtre.

2. Modifiez les critères de recherche pour trouver le bloc client. Sous Gravité, sélectionnez Mineur, puis définissez la catégorie d'alarme sur Sécurité.

3. Cliquez sur Rechercher.

4. La fenêtre Alarm répertorie ensuite uniquement les alarmes de sécurité avec une gravité mineure. Pointez la souris sur l'événement qui a déclenché le blocage dans AIP-SSM.

En particulier, WCS affiche l'adresse MAC de la station client qui a déclenché l'alarme. En pointant l'adresse appropriée, WCS affiche une petite fenêtre avec les détails de l'événement. Cliquez sur le lien pour afficher ces mêmes détails dans une autre fenêtre.

Exemple de configuration de Cisco ASA

ciscoasa#show run

: Saved

:

ASA Version 7.1(2)

!

hostname ciscoasa

domain-name cisco.com

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

names

!

interface Ethernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.10.102.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.16.26.2 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/2

shutdown

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Management0/0

nameif management

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

management-only

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name cisco.com

pager lines 24

logging asdm informational

mtu inside 1500

mtu management 1500

mtu outside 1500

asdm image disk0:/asdm512-k8.bin

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat-control

global (outside) 102 interface

nat (inside) 102 172.16.26.0 255.255.255.0

nat (inside) 102 0.0.0.0 0.0.0.0

route inside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.26.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 10.1.1.12 255.255.255.255 inside

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

http 192.168.1.0 255.255.255.0 management

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management

dhcpd lease 3600

dhcpd ping_timeout 50

dhcpd enable management

!

class-map inside-class

match any

!

!

policy-map inside-policy

description IDS-inside-policy

class inside-class

ips promiscuous fail-open

!

service-policy inside-policy interface inside

Cryptochecksum:699d110f988e006f6c5c907473939b29

: end

ciscoasa#

Exemple de configuration du capteur du système de prévention des intrusions Cisco

sensor#show config

! ------------------------------

! Version 5.0(2)

! Current configuration last modified Tue Jul 25 12:15:19 2006

! ------------------------------

service host

network-settings

host-ip 172.16.26.10/24,172.16.26.1

telnet-option enabled

access-list 10.0.0.0/8

access-list 40.0.0.0/8

exit

exit

! ------------------------------

service notification

exit

! ------------------------------

service signature-definition sig0

signatures 2004 0

engine atomic-ip

event-action produce-alert|request-block-host

exit

status

enabled true

exit

exit

exit

! ------------------------------

service event-action-rules rules0

exit

! ------------------------------

service logger

exit

! ------------------------------

service network-access

exit

! ------------------------------

service authentication

exit

! ------------------------------

service web-server

exit

! ------------------------------

service ssh-known-hosts

exit

! ------------------------------

service analysis-engine

virtual-sensor vs0

description default virtual sensor

physical-interface GigabitEthernet0/1

exit

exit

! ------------------------------

service interface

exit

! ------------------------------

service trusted-certificates

exit

sensor#

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Installation et utilisation de Cisco Intrusion Prevention System Device Manager 5.1

- Appareils de sécurité adaptatifs de la gamme Cisco ASA 5500 - Guides de configuration

- Configuration du capteur Cisco Intrusion Prevention System à l'aide de l'interface de ligne de commande 5.0 - Configuration des interfaces

- Guide de configuration WLC 4.0

- Assistance technique sans fil

- Contrôleur de réseau local sans fil (WLC) - Forum Aux Questions

- Exemple de configuration de base d'un contrôleur LAN sans fil et d'un point d'accès léger

- Configuration des solutions de sécurité

- Support et documentation techniques - Cisco Systems