Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Options DHCP de détail du constructeur

Présentation de l'option 43

La méthode classique de fourniture de WLC (f1xxx)

Méthode de conversion CEE(f2xxx)

La migration hors connexion rapide (f3xxx)

Configurer

Serveur DHCP de Microsoft

Points d’accès légers Cisco

Serveur DHCP Cisco IOS®

Points d’accès Cisco Aironet (Cisco IOS)

Serveur Linux DHCP ISC

Serveur DHCP de Cisco Network Registrar

Serveur DHCP de Lucent QIP

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment utiliser l’option 43 du protocole DHCP pour les points d’accès allégés.

Conditions préalables

Ce document décrit comment utiliser l’option DHCP 43 et fournit des exemples de configuration sur celle-ci pour les points d’accès Cisco Aironet allégés

- Serveur DHCP d'entreprise de Microsoft Windows 2008

- Serveur DHCP Cisco IOS®

- Serveur DHCP Linux Internet Systems Consortium (ISC)

- Serveur DHCP de Cisco Network Registrar

- Serveur DHCP de Lucent QIP

Lorsqu’une architecture Cisco Wireless Unified est déployée, les LAP peuvent utiliser une option 43 du fournisseur pour joindre des contrôleurs de LAN sans fil (WLC) donnés lorsque le WLC se trouve dans un sous-réseau différent de celui du point d’accès allégé. Reportez-vous à l’exemple de configuration Wireless LAN Controller and Lightweight Access Point Basic (Contrôleur LAN sans fil et point d’accès allégé) et Troubleshoot a Lightweight AP that Fails to Join a WLC (Dépannage d’un point d’accès allégé qui ne parvient pas à se joindre à un contrôleur LAN sans fil) pour obtenir des renseignements sur la façon de configurer un point d’accès (AP) pour qu’il se connecte à un contrôleur WLC.

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissances de base du réseau sans fil unifié Cisco (CUWN)

- Connaissance de base de DHCP

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Options DHCP de détail du constructeur

RFC 2132 définit deux options DHCP qui sont importantes pour les options de détail du constructeur. Il s’agit des options 60 et 43. L’option 60 du protocole DHCP est l’identificateur de classe de fournisseur (VCI). Le VCI est une chaîne de texte qui identifie seulement un type de périphérique de constructeur. Ce tableau répertorie les VCI utilisés par les points d’accès Cisco :

Point d'accès

Identificateur de la classe du constructeur (VCI)

Gamme Cisco Aironet 1530

Point d’accès Cisco c1530

Point d'accès légers de Cisco 3201

Cisco Bridge/AP/WGB c3201

Point d'accès Express sans fil Cisco 521

Cisco AP c520

AP801 (encastré dans 86x/88x gamme ISR)

Cisco AP801

Gamme Cisco Aironet 3600

Point d’accès Cisco c3600

AP802 (intégré dans les ISR de série 88x)

Cisco AP802

Gamme Cisco Aironet 2700

Point d’accès Cisco c2700^6

Gamme Cisco Aironet 3700

Point d’accès Cisco c3700^7

Gamme Cisco Aironet 700

Point d’accès Cisco c700^6

Gamme Cisco Aironet 1600

Point d’accès Cisco c1600

Gamme Cisco Aironet 1700

Point d’accès Cisco c1700

Aironet Cisco série 1800s

Point d’accès Cisco c1800

Cisco Aironet série 1810 (OEAP inclus)

Point d’accès Cisco c1810

Aironet Cisco série 1815

Point d’accès Cisco c1815^9

ISR 1131 contenant le module AP 1101AX

Cisco AP ISR-AP1101AX

Gamme Cisco Aironet 1830

Point d’accès Cisco c1830

Gamme Cisco Aironet 1840

Point d’accès Cisco c1840

Gamme Cisco Aironet 1850

Point d’accès Cisco c1850

Appareils industriels Cisco sans fil, série 3700

Point d’accès Cisco iw3702

Gamme Cisco Aironet 1570

Point d’accès Cisco c1570

Gamme Cisco Aironet 3800

Point d’accès Cisco c3800

Gamme Cisco Aironet 2800

Point d’accès Cisco c2800

Gamme Cisco Aironet 4800

Point d’accès Cisco c4800

Gamme Cisco Aironet 1560

Point d’accès Cisco c1560

Cisco Aironet série 1540^8

Point d’accès Cisco c1540

Points d’accès de services intégrés, série 6300

Point d’accès Cisco ESW6300

Points d’accès Catalyst IW6300, série résistante

Point d’accès Cisco IW6300

Cisco Catalyst 9105AXI

Point d’accès Cisco C9105AX

Cisco Catalyst 9105AXW

Cisco AP C9105AXW

Cisco Catalyst série 9115AX

Point d’accès Cisco C9115AX

Cisco Catalyst série 9117AX

Point d’accès Cisco C9117AX

Cisco Catalyst série 9120AX

Point d’accès Cisco C9120AX

Cisco Catalyst série 9124AX

Point d’accès Cisco C9124AX

Cisco Catalyst série 9130AX

Point d’accès Cisco C9130AX

Cisco Catalyst série 9136

Point d’accès Cisco C9136¹

Gamme Cisco 9162

Point d’accès Cisco CW9162

Gamme Cisco 9164

Point d’accès Cisco CW9164

Gamme Cisco 9166

Point d’accès Cisco CW9166

Gamme Cisco 9166D1

Cisco AP CW9166D1

Cisco IW9167EH

Cisco AP IW9167EH

Cisco 9172H

Cisco Wireless AP CW9172H

Cisco 9172I

AP sans fil Cisco CW9172I

Cisco 9176I^5

Cisco Wireless AP CW9176I^5

Cisco 9176D1

Point d'accès sans fil Cisco CW9176D1

Cisco 9178I^5

Cisco Wireless AP CW9178I^5

Cisco 9179F

Cisco Wireless AP CW9179F

¹ Le 9136 fabriqué à l'origine peut être livré avec un logiciel qui envoie « Cisco AP » dans l'option 60. Cette erreur a été corrigée dans la version 17.8 et les versions ultérieures du logiciel.

5Les premières images de fabrication (antérieures à 17.15.2) utilisent une chaîne VCI qui n'inclut pas la lettre I à la fin, par exemple Cisco Wireless AP CW9176 au lieu de Cisco Wireless AP CW9176I

6 Tout point d’accès de la série 2700/700/1530 exécutant la version 7.6 ou une version ultérieure.

7 Tout point d’accès de la série 3700 exécutant la version 7.6 ou une version ultérieure

8 Les 1540 qui exécutent le code de fabrication préFCS peuvent utiliser « Point d’accès Cisco c1560 »

9 Les 1815 qui exécutent le code de fabrication préFCS peuvent utiliser « Point d’accès Cisco c1810 »

Consultez également la matrice de compatibilité logicielle des solutions sans fil de Cisco.

L'option 60 est incluse dans le message de détection initiale DHCP qu'un client DHCP diffuse à la recherche d'une adresse IP. L’option 60 est utilisée par les clients DHCP (les points d’accès allégés dans ce cas) pour s’identifier auprès du serveur DHCP.

L’utilisation de l’option 60 n’est pas obligatoire et vos bassins DHCP peuvent renvoyer l’option 43 pour tout type de clients. Cependant, le serveur DHCP peut être programmé pour renvoyer une ou plusieurs adresses IP d’interface de gestion de contrôleur WLAN en fonction du VCI du point d’accès. Pour ce faire, programmez le serveur DHCP pour reconnaître le VCI pour chaque type de point d’accès, puis définissez les informations propres au fournisseur.

Sur le serveur DHCP, les informations détaillées du constructeur sont mappées en chaînes de textes VCI. Lorsque le serveur DHCP voit un VCI reconnaissable dans une découverte DHCP à partir d'un client DHCP, il renvoie les informations spécifiques au fournisseur mappé dans son offre DHCP au client sous le nom d'option DHCP 43. Sur le serveur DHCP , l'option 43 est définie dans chaque pool DHCP (étendue) qui offre une adresse IP aux LAP.

Le document RFC 2132 définit que les serveurs DHCP doivent renvoyer des informations spécifiques au fournisseur sous la forme de l'option DHCP 43. Le document RFC permet aux fournisseurs de définir des codes de sous-option spécifiques au fournisseur encapsulés compris entre 0 et 255. Les sous-options sont toutes incluses dans l'offre DHCP sous la forme de blocs TLV (type-length-value) intégrés dans l'option 43. La définition des codes de sous-option et du format de message associé est laissée aux fournisseurs.

Présentation de l'option 43

La méthode classique de fourniture de WLC (f1xxx)

Lorsque les serveurs DHCP sont programmés pour offrir des adresses IP de contrôleur WLAN comme option 43 pour les points d’accès allégés Cisco Aironet, le bloc de sous-option TLV est défini de cette façon :

- Type : 0xf1 (décimal 241).

- Length : nombre d’adresses IP du contrôleur * 4.

- Value : liste des interfaces de gestion WLC, généralement traduites en valeurs hexadécimales.

Exemples:

- Si vous voulez provisionner l'adresse IP 192.168.1.10 du WLC pour vos AP, utilisez l'option 43 0xf104.c0a8.010a

f1 pour le type d'option. 04, car vous ne fournissez qu'une seule adresse IP WLC (la longueur est donc de 4). c0 est 192 en hexadécimal. a8 correspond à 168 en hexadécimal. 01 est 01 en hexadécimal et 0a est 10 en hexadécimal.

- Si vous voulez provisionner les adresses IP WLC 192.168.1.10 et 192.168.1.11 pour vos AP, utilisez l'option 43 0xf108.c0a8.010a.c0a8.010b

- f1 pour le type d'option. 08 parce que vous fournissez deux adresses IP WLC (la longueur est donc 2*4). c0 est 192 en hexadécimal. a8 correspond à 168 en hexadécimal. 01 est 01 en hexadécimal et 0a est 10 en hexadécimal. et nous répétons la deuxième adresse avec 0b à la fin pour "11".

Méthode de conversion CEE(f2xxx)

Il est possible de convertir un groupe d'AP du mode EWC au mode CAPWAP via l'option 43 en utilisant le démarrage F2.

- F2<size><WLC-IP(s)>

- F2 est le type

- La taille est le nombre d'adresses IP WLC fournies multiplié par 4 + 1

- Exemple : f205c0a88202 donne l'adresse IP WLC 192.168.130.2 et convertit le point d'accès en mode CAPWAP

La migration hors connexion rapide (f3xxx)

La chaîne d'option 43 pour la migration hors ligne rapide DHCPv4 permet de convertir automatiquement un point d'accès Wi-Fi7 entre le mode Catalyst et le mode Meraki. Elle est la suivante :

- F3 <size> <IP array> Mode=<1|2>, où Mode = 1 -> Meraki et 2 -> Catalyst

- Exemple de chaîne :

o f305ac10011802 (« normal » option 43 « f104ac100118 » devient « f305ac10011802 »)

- Modifier le type de f1 en f3

- Changez la longueur de 04 à 05 (parce que nous ajoutons "01" ou "02" à la fin des IP WLC pour préciser quel mode est désiré), ou 09 dans le cas de 2 IP WLC (donc fondamentalement <quantité d'IP WLC fournies> * 4 + 1)

- Ajouter la sous-option à la fin ; 01 pour Meraki, 02 pour Catalyst

- Exemple de configuration IOS/IOS-XE pour la détection WLC à l'aide de DHCPv4 :

ip dhcp pool vlan192

réseau 192.168.200.0 255.255.255.0

default-router 192.168.200.1

option 43 hex f305.ac10.0118.02

Référez-vous au guide de déploiement d'AP d'utilisation globale pour plus de détails sur ce mode.

La sémantique de la configuration du serveur DHCP varie en fonction du constructeur du serveur DHCP. Ce document contient des instructions précises pour le serveur DHCP Microsoft, le serveur DHCP Cisco IOS, le serveur DHCP CSI Linux, le serveur DHCP Cisco Network Registrar et le serveur DHCP QIP Lucent. Pour d'autres produits du serveur DHCP, consultez la documentation du constructeur pour des instructions sur des options spécifiques du constructeur.

Configurer

Remarque : Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients inscrits seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Serveur DHCP de Microsoft

Cette section décrit les configurations nécessaires sur le serveur DHCP de Microsoft afin d'utiliser l'option 43 du DHCP pour la détection du contrôleur WLAN.

Points d’accès légers Cisco

La méthode décrite dans la section précédente peut être utilisée si vous avez plusieurs types de périphériques sur la même étendue et que vous voulez qu'ils reçoivent différentes adresses IP WLC via l'option 43. Mais, si tous les clients DHCP dans l'étendue sont des points d'accès Cisco IOS, vous pouvez utiliser cette procédure pour définir l'option 43 DHCP.

Avant de commencer, vous devez connaître les informations suivantes :

- Code de sous-option de l'option 43

- Adresse(s) IP de gestion du ou des contrôleurs WLAN

Terminez ces étapes afin de définir l’option DHCP 43 sur le serveur DHCP Windows :

1. Dans la portée du serveur DHCP, faites un clic droit sur Server Options (Options du serveur) et choisissez Configure Options (Configurer les options).

2. Sous l’onglet General, faites défiler l’écran jusqu’à l’option 43 et cochez la case 043 Vendor Specific Info.

3. Saisissez la sous-option de l’option 43 en format hexadécimal.

Remarque : Valeurs TLV pour la sous-option Option 43 : Type + longueur + valeur. Le type est toujours le code de sous-option 0xf1. La longueur est le nombre d'adresses IP de gestion du contrôleur multiplié par 4 en hexadécimal. La valeur est l'adresse IP du contrôleur énumérée séquentiellement en hex. Par exemple, supposons qu'il existe deux contrôleurs avec des adresses IP d'interface de gestion, 192.168.10.5 et 192.168.10.20. Le type est 0xf1. La longueur est 2 * 4 = 8 = 0x08. Les adresses IP se traduisent par c0a80a05 (192.168.10.5) et c0a80a14 (192.168.10.20). Lorsque la chaîne est assemblée, elle génère f108c0a80a05c0a80a14. La commande Cisco IOS ajoutée à la portée DHCP est l’option 43 hex f108c0a80a05c0a80a14.

4. Cliquez sur Apply (Appliquer), puis sur OK.

Cette étape terminée, l’option DHCP 43 est configurée et le serveur DHCP envoie l’option 43 aux points d’accès allégés.

Serveur DHCP Cisco IOS®

Points d’accès Cisco Aironet (Cisco IOS)

Effectuez ces étapes afin de configurer l’option DHCP 43, dans le serveur DHCP Cisco IOS intégré, pour tous les points d’accès Cisco Aironet qui exécutent Cisco IOS. Cela inclut tous les points d’accès, à l’exception de la série VxWorks 1000 (voir la section suivante) et de la série 600 OEAP, qui n’utilisent pas l’option 43.

1. Entrez le mode de configuration dans la CLI de Cisco IOS.

2. Créez le regroupement du DHCP, qui inclut les paramètres nécessaires tels que le nom du routeur et du serveur par défaut. Voici un exemple de la portée de DHCP :

ip dhcp pool <pool name>

network <ip network> <netmask>

default-router <default-router IP address>

dns-server <dns server IP address>

3. Ajoutez la ligne d'option 43 avec la syntaxe suivante :

option 43 hex <hexadecimal string>

La chaîne hexadécimale de l'étape 3 est assemblée sous la forme d'une séquence des valeurs TLV pour la sous-option Option 43 : Type + longueur + valeur. Le type est toujours le code de sous-option 0xf1. La longueur est le nombre d'adresses IP de gestion du contrôleur multiplié par 4 en hexadécimal. La valeur est l'adresse IP du contrôleur énumérée séquentiellement en hex.

Par exemple, supposons qu'il existe deux contrôleurs avec des adresses IP d'interface de gestion, 192.168.10.5 et 192.168.10.20. Le type est 0xf1. La longueur est 2 * 4 = 8 = 0x08. Les adresses IP sont traduites en c0a80a05 (192.168.10.5) et c0a80a14 (192.168.10.20). Lorsque la chaîne est assemblée, elle génère f108c0a80a05c0a80a14. La commande Cisco IOS ajoutée à la portée DHCP est la suivante :

option 43 hex f108c0a80a05c0a80a14

Serveur Linux DHCP ISC

L'information de cette section décrit comment le serveur Linux ISC est configuré afin de renvoyer l'information spécifique du constructeur à la gamme Cisco Aironet AP léger. Cet exemple configure le serveur Linux ISC pour renvoyer l'information spécifique du constructeur à la gamme 1140, 1200, 1130 et 1240 AP léger. Cette configuration peut être modifiée et appliquée à d'autre gammes de LAP.

ddns-update-style interim;

allow bootp;

option space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address code 241 = array of ip-address;

subnet 192.168.247.0 netmask 255.255.255.0 {

authoritative;

option routers 192.168.247.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name "cisco.com";

option domain-name-servers 192.168.247.2, 192.168.247.3;

range dynamic-bootp 192.168.247.11 192.168.247.254;

default-lease-time 300;

class "Cisco-AP-c1140" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1140";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1140";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

class "Cisco AP c1200" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1200";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1200";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.55; }

class "Cisco AP c1130" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1130";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1130";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

class "Cisco AP c1240" {

match if option vendor-class-identifier = "Cisco AP c1240";

option vendor-class-identifier "Cisco AP c1240";

vendor-option-space Cisco_LWAPP_AP;

option Cisco_LWAPP_AP.server-address 192.168.247.5; }

}

Serveur DHCP de Cisco Network Registrar

Les attributs spécifiques du constructeur sont pris en charge par le DHCP de Cisco Network Registrar. Reportez-vous à la documentation produit : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/network_registrar/11-2/dhcp/guide/DHCP_Guide/DHCP_Guide_chapter_0110.html?bookSearch=true#task_jsq_sdr_1nb

Serveur DHCP de Lucent QIP

Cette section fournit quelques astuces sur la façon de configurer le serveur DHCP de Lucent QIP afin de renvoyer une information spécifique du constructeur à la gamme Cisco Aironet AP léger.

Remarque : Pour obtenir des renseignements complets et la marche à suivre, consultez la documentation fournie par le fournisseur.

L'option 43 du DHCP peut contenir n'importe quelle information spécifique du constructeur. Le serveur DHCP passe cette information sous la forme d'une chaîne hexa aux clients qui reçoivent l'offre DHCP.

Sur le serveur DHCP Lucent QIP, les informations propres au fournisseur peuvent être fournies sur la page DHCP Option Template-Modify. Dans la zone Active Options (Options actives), choisissez Vendor Specific Information (Information propre au vendeur), et saisissez les renseignements dans le champ Value (Valeur).

Afin d'inclure les adresses IP du contrôleur dans le message de l'option 43 DHCP, saisissez l'information pour le modèle d'option DHCP dans QIP en tant que valeur hexadécimale simple : [ip hex].

Afin d’envoyer plus d’une adresse IP avec l’option DHCP 43, entrez les informations dans le modèle d’option DHCP dans QIP sous la forme d’une seule valeur hexadécimale :[ip hex ip hex] et not [ip hex],[ip hex]. Dans ce cas, la virgule au milieu pose des problèmes pour l'analyse par DHCP de la chaîne passée depuis QIP.

Par exemple, supposons qu'il existe deux contrôleurs avec des adresses IP d'interface de gestion, 192.168.10.5 et 192.168.10.20. Le type est 0xf1. La longueur est 2 * 4 = 8 = 0x08. Les adresses IP sont traduites en c0a80a05 (192.168.10.5) et c0a80a14 (192.168.10.20). Lorsque la chaîne est assemblée, elle génère f108c0a80a05c0a80a14. Sur le serveur DHCP QIP Lucent, la chaîne hexadécimale qui doit être ajoutée à l’étendue DHCP est :

[f108c0a80a05c0a80a14]

La chaîne hexa doit être indiquée entre crochets. Les crochets sont obligatoires. Une fois que l'option 43 DHCP est modifiée pour refléter cette valeur, les LAP sont en mesure de rechercher et enregistrer avec le contrôleur.

Vérifier

Utilisez cette section afin de vérifier votre configuration.

L'Outil d'interprétation de sortie (clients enregistrés seulement) prend en charge certaines commandes d'affichage. Utilisez l'Outil d'interprétation de sortie afin de visualiser une analyse de commande d'affichage de sortie .

Si vous utilisez les points d’accès allégés des séries 1130/1200/1230/1240, qui ont un port de console, vous pouvez vérifier que les adresses IP du contrôleur WLC sont fournies aux points d’accès allégés lors de l’attribution des adresses IP de DHCP. Voici un exemple de sortie d'un LAP de la gamme Cisco 1230 :

*Mar  1 00:00:17.497: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio1, changed state to down

*Mar  1 00:00:17.898: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio0, changed state to down

*Mar  1 00:00:25.352: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio0, frequency

2447 selected

*Mar  1 00:00:25.353: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state

to up

*Mar  1 00:00:26.352: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Dot11Radio0, changed state to up

*Mar  1 00:00:29.440: %LWAPP-5-CHANGED: LWAPP changed state to DISCOVERY

*Mar  1 00:00:29.475: %LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state

to reset

*Mar  1 00:00:29.704: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state

to up

*Mar  1 00:00:30.121: Logging LWAPP message to 255.255.255.255.

%SYS-6-LOGGINGHOST_STARTSTOP: Logging to host 255.255.255.255 started - CLI

initiated

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio1, changed state to reset

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Dot11Radio0, changed state to reset

%LINK-3-UPDOWN: Interface Dot11Radio0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio1, changed state

to up

Translating "CISCO-LWAPP-CONTROLLER"...domain server (255.255.255.255)

%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface FastEthernet0 assigned DHCP address

A.B.C.D, mask 255.0.0.0, hostname AP001b.d4e3.a81b

%LWAPP-3-CLIENTEVENTLOG: Controller address 192.168.10.5 obtained through DHCP

%LWAPP-3-CLIENTEVENTLOG: Controller address 192.168.10.5 obtained through DHCP

Si vous utilisez un serveur DHCP Cisco IOS, saisissez la commande show ip dhcp contraignant afin d’afficher la liste des adresses DHCP attribuées aux clients DHCP. Voici un exemple :

2800-ISR-TSWEB#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.25.1        000b.855b.fbd0          Jun 29 2007 11:49 AM    Automatic

Sur l’interface de ligne de commande du WLC, vous pouvez saisir la commande show ap summary afin de vérifier que les points d’accès sont enregistrés sur le contrôleur WLC. Voici un exemple :

((Cisco Controller) >show ap summary

AP Name        Slots  AP Model   Ethernet MAC       Location          Port

-------------  -----  ---------  -----------------  ----------------  ----

ap:5b:fb:d0    2      AP1010     00:0b:85:5b:fb:d0  default_location  1

Si des LAN sans fil sont configurés, vous pouvez saisir la commande show client summary afin de voir les clients enregistrés auprès du contrôleur WLC :

(Cisco Controller) >show client summary

Number of Clients................................ 1

MAC Address        AP Name        Status         WLAN  Auth  Protocol  Port

-----------------  -------------  -------------  ----  ----  --------  ----

00:40:96:a1:45:42  ap:64:a3:a0    Associated     4     Yes   802.11a   1

Dépannage

Utilisez cette section afin de dépanner votre configuration.

L'Outil d'interprétation de sortie (clients enregistrés seulement) prend en charge certaines commandes d'affichage. Utilisez l'Outil d'interprétation de sortie afin de visualiser une analyse de commande d'affichage de sortie .

Remarque : Référez-vous aux informations importantes sur les commandes de débogage avant d'utiliser les commandes de débogage.

Commandez la commande debug dhcp message enable sur le contrôleur WLC afin de visualiser la séquence des événements qui se produisent entre le serveur DHCP et le client. Voici un exemple :

(Cisco Controller) >Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0

dhcp option len,

including the magic cookie = 38

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

received DHCP DISCOVER msg

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

skipping option 57, len 2

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

skipping option 55, len 6

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option:

vendor class id = Airespace.AP1200 (len 16)

Thu Jun 28 17:07:53 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcpParseOptions: options end,

len 38, actual 64

Thu Jun 28 17:07:53 2007: dhcpd: sending 300 bytes raw

0.0.0.0:68 -> 10.77.244.212:1067

Thu Jun 28 17:07:53 2007: dhcpd: Received 300 byte dhcp packet

from 0xd4f44d0a 10.77.244.212:68

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option len, including

the magic cookie = 50

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: received DHCP

REQUEST msg

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: requested ip =

192.168.25.1

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: server id =

192.168.25.10

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: skipping option 57,

len 2

Thu Jun 28 17:07:58 2007: 00:0b:85:5b:fb:d0 dhcp option: skipping option 55,

len 6

C'est la sortie de commande debug lwapp packet enable du WLC qui indique que l'option DHCP 43 est utilisée comme méthode de détection afin de trouver des adresses IP WLC :

Thu Jun 28 17:51:47 2007: Received LWAPP DISCOVERY REQUEST from AP

00:0b:85:5b:fb:d0

to 00:0b:85:33:84:a0 on port '1'

Thu Jun 28 17:51:47 2007: Successful transmission of LWAPP Discovery-Response

to AP 00:0b:85:5b:fb:d0 on Port 1

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Start of Packet

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Ethernet Source MAC (LRAD):      00:D0:58:AD:AE:CB

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg Type       :

Thu Jun 28 19:22:39 2007:    DISCOVERY_REQUEST

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg Length     :   31

Thu Jun 28 19:22:39 2007: Msg SeqNum     :   0

Thu Jun 28 19:22:39 2007:

IE            :   UNKNOWN IE 58

Thu Jun 28 19:22:39 2007:  IE Length     :   1

Thu Jun 28 19:22:39 2007:  Decode routine not available, Printing Hex Dump

Thu Jun 28 19:22:39 2007: 00000000: 03                                                .

Thu Jun 28 19:22:39 2007:

La valeur du paramètre IE 58 indique la détection type. Pour l'option 43 DCHP, il s'agit de 3.

Si vous utilisez le serveur DHCP Cisco IOS sur le routeur, vous pouvez saisir les commandes debug dhcp detail et debug ip dhcp server events afin de visualiser l’activité du client et du serveur DHCP. Voici un exemple de la commande debug ip dhcp server events :

*Jun 28 11:49:33.107: DHCPD: Sending notification of DISCOVER:

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: remote id 020a0000c0a8190a01000000

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: circuit id 00000000

*Jun 28 11:49:33.107: DHCPD: Seeing if there is an internally specified

pool class:

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: remote id 020a0000c0a8190a01000000

*Jun 28 11:49:33.107:   DHCPD: circuit id 00000000

*Jun 28 11:49:38.603: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Jun 28 11:49:38.603:  DHCPD: address 192.168.25.1 mask 255.255.255.0

*Jun 28 11:49:38.603:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:38.603:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

*Jun 28 11:49:38.607: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:

*Jun 28 11:49:38.607:  DHCPD: address 192.168.25.1 mask 255.255.255.0

*Jun 28 11:49:38.607:   DHCPD: htype 1 chaddr 000b.855b.fbd0

*Jun 28 11:49:38.607:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400

Saisissez la commande show ip dhcp binding pour afficher la liste des adresses DHCP affectées aux clients DHCP.

2800-ISR-TSWEB#show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.25.1        000b.855b.fbd0          Jun 29 2007 11:49 AM    Automatic

Informations connexes

- Passer les points d'accès autonomes de Cisco Aironet au mode léger

- Comment configurer le point d’accès allégé afin de se joindre au contrôleur LAN sans fil respectif

- Assistance produit sans fil

- Guide de déploiement des points d'accès globaux

- Blog de Jiri sur la conversion de centaines d'AP en mode capwap