Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour planifier la disponibilité d'un SSID (Service Set Identifier) sur les contrôleurs de réseau local sans fil (WLC) avec Prime Infrastructure (PI).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- PI

- Configurer des WLC avec PI

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Cisco WLC 5508 exécutant 8.3.140.0

- PI 3.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Les étapes à suivre pour planifier un SSID par le biais de PI sont les suivantes :

Étape 1. Accédez à Inventory > Network devices > Wireless LAN Controller. Cliquez sur le nom du WLC comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Accédez à Configuration > WLAN Configuration. Dans la configuration WLAN, sélectionnez Etat planifié dans le menu déroulant comme indiqué dans l'image. Configurez les tâches planifiées en fonction des besoins.

Étape 3. Activez un SSID.

Au cours de cette étape, vous pouvez voir comment activer le SSID. Par exemple, vous pouvez voir comment programmer le SSID de sorte qu'il reste activé du lundi au vendredi entre 8 h et 19 h et continue à rester activé le week-end de 8 h le samedi.

Tâche 1. Sélectionnez l'état Admin comme Activé, Programmer l'heure à partir de 8 et sélectionnez la case d'option Quotidien comme option Périodicité, comme le montre également l'image.

Vous pouvez choisir la case d'option Quotidien ou, alternativement, choisissez Hebdomadaire et sélectionnez tous les jours de la semaine. En outre, pour les événements hebdomadaires d'un jour donné, faites vérifier le jour comme indiqué sur l'image.

Étape 4. Désactivez le SSID.

Dans cet exemple de capture d'écran, le SSID n'est désactivé que les jours de semaine et reste activé le week-end.

Tâche 2. Sélectionnez l'état Admin Disabled, Schedule Time as 19 Heures, Recurrence as Weekly et comme indiqué dans l'image.

Sélectionnez le SSID, l'heure planifiée dans le menu déroulant et sélectionnez la case d'option Recurence.

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Pour afficher ou apporter des modifications, accédez à Configuration > Scheduled Configuration Task.

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Configuration WLAN et sélectionnez le nom de la tâche de planification afin d'ouvrir la page Détails de la planification WLAN comme indiqué dans l'image.

Dans cette page, cliquez sur la tâche et vous pouvez modifier la date et l'heure de la tâche planifiée.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.