Contenu

Introduction

Vue d'ensemble des fonctions de détection de câble

Fonctionnalité de détection de câble

Versions antérieures à la version 15.2(4)M

IOS versions 15.2(4)M et ultérieures

IOS version 15.3(3)M1

Introduction

Ce document décrit comment utiliser la fonctionnalité de détection de câble afin de vérifier la présence de câbles physiques connectés au port FXO (Foreign Exchange Office) ou FXS (Foreign Exchange Station) du multiplexeur temporel Cisco.

Vue d'ensemble des fonctions de détection de câble

La fonctionnalité de détection de câble a été introduite dans Cisco IOS® Version 15.1(1)T. Cette fonctionnalité est utilisée afin de vérifier la présence d'un câble physique connecté à un port FXO ou FXS. Cette fonctionnalité fonctionne de deux manières différentes, en fonction de la version IOS utilisée.

Les sections suivantes décrivent le mode de fonctionnement de cette fonction et les différentes commandes et sorties dont vous devez tenir compte.

Fonctionnalité de détection de câble

Cette section explique comment mettre en oeuvre et utiliser la fonction de détection de câble.

Versions antérieures à la version 15.2(4)M

La fonctionnalité de détection de câble vous avertit par l'utilisation de messages syslog et/ou d'un changement d'état de fonctionnement d'un port, qui peut être observé dans la sortie de la commande show voice port summary.

Ce tableau répertorie les types de notification pour différents types de ports :

PORT

MESSAGE SYSLOG

AFFICHER LE RÉSUMÉ DES PORTS VOCAUX

FXO-LS

OUI

OUI

FXO-GS

OUI

NON

FXS-LS

OUI

NON

FXS-GS

OUI

NON

Afin d'activer la fonctionnalité de détection de câble pour un port FXO ou FXS, configurez la commande cable-detect pour la section voice-port :

voice-port 0/1/1cable-detect

La fonction de détection de câble fonctionne automatiquement via un mécanisme d'interrogation qui fonctionne toutes les 15 secondes. Un message syslog est généré et une modification se produit dans la sortie de la commande show voice port summary lorsqu'un câble est retiré ou connecté au port.

Sans la fonction de détection de câble configurée, cette sortie de commande show voice port summary est observée (tant que le port vocal est administrativement actif) :

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

Lorsque la fonction de détection de câble est configurée, le résultat semble être le même lorsque le câble est connecté à un port :

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

Lorsque la fonction de détection de câble est configurée et qu’un câble est retiré d’un port, les modifications apparaissent. Par exemple, si un câble est retiré du port 0/1/1, un message syslog tel que celui-ci est généré :

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

En outre, ces modifications dans la sortie de commande show voice port summary sont observées :

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

Note: L'état opérationnel (OPER) devient down et l'état de sortie (OUT STATUS) devient off-hook.

Lorsqu’un câble est reconnecté au port à partir duquel il a été retiré, des modifications sont observées.

Il s'agit du message syslog généré :

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

La sortie de la commande show voice port summary revient à la sortie qui est observée à l'origine :

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS versions 15.2(4)M et ultérieures

La fonctionnalité de détection de câble est modifiée dans les versions 15.2(4)M et ultérieures de Cisco IOS.

Avec ces modifications, seuls les messages syslog sont affichés comme notification pour les modifications de l'état de détection des câbles. Aucune modification n'est reflétée dans le résultat de la commande show voice port summary. En outre, contrairement aux versions précédentes, les messages syslog n'apparaissent pas automatiquement lorsque la fonction de détection de câble est configurée pour le segment de port vocal.

Pour automatiser ce processus, vous devez inclure la commande cable-detect-poll-timer pour le segment voice service pots :

voice service pots

cable-detect-poll-timer

Cette commande permet à la fonction de détection de câble d'interroger automatiquement le port à intervalles réguliers, comme défini, et de générer un message syslog si une modification détectée lors du sondage précédent est détectée.

Attention : Cisco recommande que les sondages de détection de câble soient utilisés au minimum, car des interruptions d'appel peuvent survenir lorsqu'un port est interrogé.

Ce message syslog est maintenant observé lorsqu'un câble est retiré :

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

Ce message syslog est maintenant observé lorsqu’un câble est remplacé :

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

Si le compteur de détection de câble n'est pas configuré, l'interrogation de détection de câble ne se produit pas automatiquement. Pour vérifier l'état de ces ports en ce qui concerne la détection des câbles, vous devez entrer la commande show voice cable all. Cette commande est utilisée afin de présenter l'état actuel de détection de câble des ports pour lesquels la fonction de détection de câble est configurée, et les messages syslog qui correspondent sont générés en cas de changement d'état de ces ports.

Cet extrait fournit un exemple de la sortie de commande show voice cable-status all :

Attention : Cette commande peut prendre plus de temps et provoquer des interruptions d'appels.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

Afin de vérifier les données d'interrogation précédentes pour ces ports, entrez la commande show voice cable-status summary :

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS version 15.3(3)M1

Avec la version 15.3(3)M1 de Cisco IOS, disponible exclusivement pour le routeur à services intégrés (ISR) de la gamme Cisco G2, une extension de la commande cable detect, cable-detect busyout-state, est incluse. Cette commande permet de refléter les changements dans l'état de détection des câbles du port vocal dans le résultat de la commande show voice port summary.

Cette commande peut être ajoutée pour le segment de port vocal :

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

Cette configuration affecte également le résultat de la commande show voice port summary :

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

Note: Cette sortie est observée après la configuration de l'état de busyout de détection de câble et après que le câble n'est pas connecté au port 0/2/1.