Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composant utilisé

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer la carte SM-X-1T3/E3 sur la plate-forme de la gamme ISR 4000 de Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composant utilisé

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Voici la configuration de la carte SM-X-1T3/E3 sur ISRG3.

Note: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients inscrits seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Router# configure terminal

Router (config)# card type t3 1

Configurez la carte du logement 1 pour qu'elle fonctionne en mode T3 :

Router(config)# controller t3 1/0

Router(config-controller)# clock source line

Note: Il n'existe aucune interface de module de service (SM) sur la carte SM-X-1T3/E3 dans la plate-forme ISR 4000, contrairement aux plates-formes ISR de deuxième génération (ISRG2) (par exemple ; Routeur de la gamme 3900).

Router#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down

Serial1/0/0                   10.1.1.1           YES  NVRAM up up

Router#

Sur une plate-forme 3900, vous voyez une interface SM logique :

Router# show ip interface brief

Serial1/0          10.1.1.1          YES   NVRAM up up

SM1/1              192.168.2.1 YES   NVRAM up up

Sur la plate-forme ISR G2, la carte SM-X-1T3/E3 possède une interface logique SM 1/1 qui obtient l'adresse IP via le fond de panier dans la plage 192.168. (1+numéro de logement).0 dynamiquement.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Présentation et dépannage du module SM DS3 [SM-X-1T3/E3] sur les plates-formes de routeur ISR-G2

- Support et documentation techniques - Cisco Systems