Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Organigramme

Informations connexes

Introduction

Ce document présente l'organigramme du dépannage de la couche 1 de T1.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Organigramme

Pour plus d'informations, cliquez sur les zones de commandes.

Informations connexes

- Dépannage de T1

- Dépannage de l'alarme T1

- Dépannage des événements d'erreur T1

- Organigramme de dépannage de l'accès primaire (PRI) T1

- Essai en boucle avec fiche