Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur le dépannage de l'alarme T1 bleue et jaune.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Pour plus d'informations sur le graphique Receive Remote Alarm Indication (Yellow), cliquez sur les liens suivants qui correspondent aux zones de commande du graphique :

- La case Insérez la fiche de bouclage dans les liaisons de port au test de bouclage de la fiche matérielle.

- Cochez la case Vérifier les liaisons de câblage au dépannage des alarmes T1.

- Le boîtier Mettez le routeur hors tension puis sous tension en liaison avec le dépannage des alarmes T1.

- La case Connexion de la ligne T1 à un port différent relie à la fonction de dépannage des alarmes T1.

- La boîte Effectue un test de bouclage matériel des liens vers le test de bouclage de la prise matérielle.

- La zone Événements d'erreur se rapporte au diagramme de flux de dépannage des événements d'erreur T1.

Pour plus d'informations sur le tableau Signal d'indication d'alarme de transmission (bleu), cliquez sur les liens suivants qui correspondent aux zones de commande du graphique :

- La zone Configurer le contrôleur de terminal t1 x traming {SF/ESF} se connecte au dépannage des alarmes T1.

- La case Connecter le T1 à un autre port relie le T1 au dépannage des alarmes.

- Le boîtier Effectue un test de bouclage matériel sur les liaisons du port d'origine au test de bouclage de la prise matérielle.

- La zone Événements d'erreur se rapporte au diagramme de flux de dépannage des événements d'erreur T1.

Informations connexes

- Dépannage de l'alarme T1

- Essai en boucle avec fiche

- Organigramme de dépannage de l'erreur T1