Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Diagramme de dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un organigramme de dépannage d'un lien E1. Pour voir plus d'informations, cliquez sur les boîtes de commande. Cliquez sur les informations en rouge pour aller au prochain organigramme.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Diagramme de dépannage

Informations connexes

- Dépannage de la couche 1 d'E1

- Dépannage de l'alarme E1

- Dépannage des événements d'erreur E1

- Dépannage de l'accès primaire (PRI) E1

- Test de bouclage de la prise matérielle pour les lignes E1

- Présentation de Show Controller E1

- Accès aux pages d'assistance technologique

- Support technique - Cisco Systems