Contenu

Introduction

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit une nouvelle interface de ligne de commande, qui suit la présence d'une session PPP (Point-to-Point Protocol) sur une interface de numérotation.

Problème

L'interface de numérotation est largement utilisée dans le monde de la ligne d'abonné numérique (DSL), dans différents types de déploiements tels que PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), PPPoE (Point-to-Point Protocol over Asynchronous Transfer Mode), etc. L'interface de numérotation reste toujours active, quelle que soit la session PPP qui s'ouvre ou s'arrête. Un problème connu avec ce comportement est qu'il peut provoquer un trou noir dans le routage dans les cas où vous avez plusieurs connexions sortantes, à moins que vous n'utilisiez certaines fonctionnalités supplémentaires telles que le suivi du contrat de niveau de service IP (IP SLA) pour vérifier l'accessibilité sur l'interface de numérotation.

Solution

Une nouvelle interface de numérotation CLI down-with-vInterface a été introduite dans les versions récentes de l'IOS et désactive l'interface de numérotation lorsque la session PPP est interrompue.

Extrait de configuration d’un routeur DSL :

interface Dialer1

ip address negotiated

encapsulation ppp

dialer pool 1

ppp chap hostname cisco@cisco.com

ppp chap password 0 cisco

L'interface de numérotation est en état actif, même si la session PPPoE est arrêtée.

Router#show pppoe session

1 client session

Uniq ID  PPPoE  RemMAC          Port                    VT  VA         State

SID  LocMAC                                      VA-st      Type

N/A     58  00c1.64d5.41d1  Gi0/1                   Di1 N/A        PADISNT

0006.f657.67b1

Router#show interface dialer1

Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:49:48

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

CLIENT(config-if)

Vous pouvez ajouter la nouvelle interface de ligne de commande sous la configuration de l'interface de numérotation, comme indiqué :

Router(config)#int dialer1

Router(config-if)# dialer down-with-vInterface

Une fois que l'interface de ligne de commande dialer down-with-vInterface est entrée, l'interface de numérotation passe à l'état down, car la session PPP est en état down, comme illustré dans l'exemple :

Router#show interface dialer1

Dialer1 is down, line protocol is down (spoofing)

Hardware is Unknown

Internet address will be negotiated using IPCP

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation PPP, LCP Closed, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

DTR is pulsed for 1 seconds on reset

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:50:36

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes

538 packets output, 7524 bytes

Cela permet d'éviter la nécessité d'une configuration supplémentaire telle que IP SLA, le suivi, etc. pour que le basculement de routage fonctionne lors de l'utilisation d'interfaces de numérotation.

Informations connexes

- Guide de configuration PPPoE