Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document contient un exemple de configuration pour les connexions jumelées de High-Level Data Link Control (HDLC). Celle-ci vous permet de vérifier que vos connexions et votre matériel fonctionnent correctement.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Toutes les versions du logiciel Cisco IOS®

- Câble DCE WAN

- Câble ETTD WAN

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

L’encapsulation série par défaut sur les routeurs Cisco est Cisco HDLC, il n’est donc pas nécessaire de la configurer explicitement sur le routeur. Par conséquent, le type d’encapsulation n’est pas affiché dans la configuration.

Avec une connexion série dos à dos, le routeur connecté à l’extrémité ETCD du câble fournit le signal d’horloge pour la liaison série. La commande clockrate en mode de configuration d’interface permet au routeur à l’extrémité ETCD du câble (Prasit, dans cet exemple) de fournir le signal d’horloge pour la liaison série. Exécutez la commande show controllers pour déterminer quelle extrémité du câble est connectée à l'interface série.

Dans cette configuration, l’extrémité ETCD du câble est connectée à Prasit (la commande clockrate est exécutée) et l’extrémité ETTD est connectée à Spicey.

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Prasit

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

clockrate 64000

no cdp enable

Spicey

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

no cdp enable

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) , qui vous permet d'afficher une analyse de la sortie de la commande show.

- show controllers

- ping

- show interfaces

Le résultat ci-dessous est obtenu lorsque ces commandes sont exécutées sur les périphériques utilisés dans cet exemple de configuration.

La commande show controllers indique que la couche physique fonctionne et quel type de câble est connecté. Dans le résultat ci-dessous, Prasit est connecté à l’extrémité ETCD et Spicey à l’extrémité ETTD.

prasit#

show controllers serial 0

HD unit 1, idb = 0xF22E4, driver structure at 0xF7778

buffer size 1524 HD unit 0 1, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!--- Output suppressed.

spicey#

show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x24824C, driver structure at 0x24F828

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!--- Output suppressed.

Prasit

Sur Prasit, exécutez les commandes suivantes :

prasit#ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms

prasit#show interfaces serial 0

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:01, output 00:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

205 packets input, 4920 bytes, 0 no buffer

Received 33 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

590 packets output, 4570 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 87 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

116 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

Spicey

Sur Spicey, exécutez les commandes suivantes :

spicey#ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms

spicey#show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

591 packets input, 4592 bytes, 0 no buffer

Received 43 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210 packets output, 5030 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 61 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

180 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up spicey#

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Assistance technique T1/E1 et T3/E3

- Support technique - Téléphones IP

- Support technique - Cisco Systems