Mise � niveau des contr�leurs SD-WAN � l'aide de l'interface utilisateur graphique ou CLI vManage
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-21T05:00:00+00:00
Description: Ce document d�crit le processus de mise � niveau des contr�leurs de r�seau �tendu d�fini par logiciel (SD-WAN).

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Prévérifications à effectuer avant une mise à niveau du contrôleur

Sauvegarder votre vManage

Calcul du système sur vManage

Exécuter une vérification AURA

Utilisation de l'espace disque vManage

Assurez-vous que l'envoi aux contrôleurs/l'envoi à vBond est terminé

Vérifier l'intervalle de collecte des statistiques vManage

Vérification des diagnostics NMS sur tous les noeuds vManage

Vérifier l'utilisation de l'espace disque sur les noeuds vManage

Vérification de l'espace disque sur vSmart et vBond

Commandes Avant et Après

Workflow de mise à niveau des contrôleurs

Mise à niveau du cluster vManage

Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN via l'interface graphique utilisateur (GUI) vManage

Étape 1. Télécharger les images logicielles dans le référentiel vManage

Étape 2. Installation, activation et définition de la nouvelle version par défaut
vManage

Étape A. Installation

Étape B. Activation

Étape C. Définition de la version logicielle par défaut

Obligation

Étape A. Installation

Étape B. Activation

Étape facultative. Activation et redémarrage de la nouvelle image logicielle

Étape C. Définition de la version logicielle par défaut
vSmart

Directives de mise à niveau vSmart (contrôleur)

Conditions préalables

Paramètres de configuration recommandés par Cisco

Compteur de redémarrage progressif OMP

Temporisateur de nouvelle clé IPsec

Étape A. Installation

Étape B. Activation

Étape facultative. Activation et redémarrage de la nouvelle image logicielle

Étape C. Définition de la version logicielle par défaut

Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN via CLI

Étape 1. Installation

Option 1: À partir de l'interface de ligne de commande avec HTTP, FTP ou TFTP.

Option 2: Depuis l'interface graphique vManage

Étape 2. Activation

Étape 3. Définition de la version logicielle par défaut

Mise à niveau du cluster vManage/vManage avec reprise après sinistre activée

Contrôles de validation post-mise à niveau

Plan de restauration

Plan de restauration vBond et vSmart

Plan de restauration vManage

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le processus de mise à niveau des contrôleurs de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) Cisco

- Cisco Software Central

- Téléchargez le logiciel Controllers depuis le site software.cisco.com

- Exécutez le script AURA avant la mise à niveau CiscoDevNet/sure : Prêt pour la mise à niveau SD-WAN

Il peut y avoir plusieurs raisons de planifier une mise à niveau des contrôleurs, telles que :

- Nouvelles versions avec de nouvelles fonctionnalités.

- Correction des avertissements/bugs connus.

- Versions différées.

Remarque : si la version a été différée, il est recommandé de mettre à niveau la version Gold-Star dès que possible. Les versions différées ne sont pas recommandées sur les contrôleurs de production en raison de défauts connus.

Quand il est temps de mettre à niveau vos contrôleurs, veuillez considérer les informations utiles suivantes :

- Vérifiez les notes de version des contrôleurs SD-WAN.

- Vérifiez les chemins de mise à niveau de Cisco vManage.

- Vérifiez que les contrôleurs Cisco SD-WAN répondent aux ressources informatiques recommandées.

- Vérifiez les avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits SD-WAN.

Remarque : L'ordre de mise à niveau des contrôleurs SD-WAN est vManage > vBonds > vSmarts.

Composants utilisés

Ce document est basé sur ces versions logicielles :

- Cisco vManage 20.12.6 et 20.15.4.1

- Cisco vBond et vSmart 20.12.16 et 20.15.4.1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Prévérifications à effectuer avant une mise à niveau du contrôleur

Sauvegarder votre vManage

- Si le cloud est hébergé, vérifiez que la dernière sauvegarde est effectuée ou lancez une sauvegarde de config db comme mentionné dans l'étape suivante.

- Vous pouvez afficher les sauvegardes en cours et déclencher un snapshot à la demande à partir du portail SSP.  Pour plus d'informations, cliquez ici.

- Si on-prem :

- effectuer une sauvegarde config-db

- Instantané de VM de tous les contrôleurs.

vManage# request nms configuration-db backup path /home/admin/db_backup

successfully saved the database to /home/admin/db_backup.tar.gz

- Si vous êtes sur site, collectez la commande show running-config et enregistrez-la localement.

- Si vous êtes sur place, assurez-vous de connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe configuration-db (neo4j) et notez votre version actuelle exacte.

Si vous avez besoin d'aide pour récupérer vos identifiants configuration-db, vous pouvez contacter le TAC Cisco.

Calcul du système sur vManage

Remarque : Cette vérification s'applique également aux vBonds et aux vSmarts.

Sur l'interface de ligne de commande de chaque noeud vManage, exécutez la commande show system status. Assurez-vous que les ordinateurs requis sont mappés aux noeuds vManage. Vous pouvez vous reporter au guide de calcul.

Exécuter une vérification AURA

- Téléchargez et suivez les étapes afin d'exécuter AURA à partir de CiscoDevNet/sure : Prêt pour la mise à niveau SD-WAN

- Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au guide suivant : Configurer Le Déploiement Aura Avant La Mise À Niveau.

- Demandez à un représentant commercial du TAC de répondre à toute question relative aux contrôles ayant échoué dans le rapport AURA.

- À partir de la version 20.11.x, vManage exécute automatiquement AURA lorsque l'image est activée à l'aide de l'interface utilisateur vManage.

Utilisation de l'espace disque vManage

Avant de commencer la mise à niveau, vérifiez que l'utilisation du disque sur les trois partitions critiques (/boot, /rootfs.rw, et /opt/data) est de 60 % ou moins.

Pour le nettoyage, recherchez et supprimez les fichiers inutiles copiés par l'utilisateur ou les fichiers journaux non compressés.

Supprimez les fichiers admin-tech, les vidages de tas, les sauvegardes Neo4j, les vidages de threads ou les fichiers temporaires qui consomment de l'espace disque.

Si vous ne savez pas quels fichiers peuvent être supprimés en toute sécurité, ouvrez un dossier Cisco TAC pour obtenir de l'aide.

Assurez-vous que l'envoi aux contrôleurs/l'envoi à vBond est terminé

Dans l'interface utilisateur vManage, accédez à Configuration —> Certificats —> Contrôleurs et sélectionnez Envoyer vers vBond

Vérifier l'intervalle de collecte des statistiques vManage

Cisco recommande que l'intervalle de collecte de statistiques dans Administration > Settings soit défini sur le minuteur par défaut de 30 minutes.

Remarque : Cisco recommande de joindre vos vSmarts et vBonds au modèle vManage avant une mise à niveau.

Vérification des diagnostics NMS sur tous les noeuds vManage

Exécutez la commande « request nms all diagnostics » et assurez-vous que la requête NP pour tous les services NMS est réussie. Dans le cas d'un cluster vManage, ces vérifications doivent être effectuées sur tous les noeuds vManage :

Remarque : Dans un cluster vManage à 6 noeuds, configuration-db s'exécute sur 3 noeuds uniquement.

Recherchez configuration-db dans les diagnostics :

Assurez-vous que nous sommes en mesure d'obtenir les attributs configuration-db comme ci-dessous :

Assurez-vous que tous les noeuds vManage sont répertoriés dans l'état du cluster Neo4j pour « neo4j » et « system »

Assurez-vous que la validation du schéma a réussi et qu'aucun des noeuds Neo4j n'est mis en quarantaine.

Examinez l'intégralité du résultat et si des erreurs ou des échecs sont détectés, contactez le TAC avant de procéder à la mise à niveau.

Vérifier l'utilisation de l'espace disque sur les noeuds vManage

Assurez-vous qu'à l'exception de /rootfs.ro, aucune des autres partitions de disque n'a plus de 60 % d'utilisation. Vérifiez cela sur tous les noeuds vManage.

Vérification de l'espace disque sur vSmart et vBond

Utilisez la commande df -kh | démarrage grep à partir de vShell pour déterminer la taille du disque.

controller:~$ df -kh | grep boot

/dev/sda1       2.5G  232M  2.3G  10% /boot

controller:~$

Si la taille est supérieure à 200 Mo, procédez à la mise à niveau des contrôleurs.

Si la taille est inférieure à 200 Mo, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la version actuelle est la seule répertoriée sous la commande show software. Cette vérification s'applique aux 3 contrôleurs, vManage, vBond et vSmart.

VERSION    ACTIVE   DEFAULT PREVIOUS  CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.12.6     true    true    false    auto     2023-05-02T16:48:45-00:00

20.9.1      false   false   true     user     2023-05-02T19:16:09-00:00

2. Vérifiez que la version actuelle est définie comme version par défaut sous la commande show software version. Cette vérification s'applique aux 3 contrôleurs, vManage, vBond et vSmart.

controller# request software set-default 20.12.6

status mkdefault 20.11.1: successful

controller#

3. Si d’autres versions sont répertoriées, supprimez toutes les versions qui ne sont pas actives à l’aide de la commande request software remove <version>. Cela augmente l'espace disponible pour poursuivre la mise à niveau. Cette vérification s'applique aux 3 contrôleurs, vManage, vBond et vSmart.

controller# request software remove 20.9.1

status remove 20.9.1: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.12.6   true   true    false    auto      2023-05-02T16:48:45-00:00

controller#

4. Vérifiez l'espace disque afin de vous assurer qu'il est supérieur à 200 Mo.  Si ce n'est pas le cas, ouvrez une demande de service TAC.

Commandes Avant et Après

Avant et après la mise à niveau, exécutez ces commandes pour vérifier que les contrôleurs ont convergé correctement :

- show control connections

Assurez-vous que chaque contrôleur dispose de connexions de contrôle actives avec tous les autres contrôleurs (maillage global).

- show omp peers (vSmart uniquement)

Vérifiez le nombre d'homologues OMP sur chaque contrôleur vSmart.

- show omp summary (vSmart uniquement)

Vérifiez l'état OMP global et les informations sur les homologues.

- show running policy (vSmart uniquement)

Vérifiez que toutes les stratégies prévues sont actives et visibles sur le contrôleur.

Examinez le résultat de ces commandes avant et après la mise à niveau pour garantir la stabilité du réseau et une convergence appropriée.

Workflow de mise à niveau des contrôleurs

Mise à niveau du cluster vManage

Dans le cas d'une mise à niveau de cluster, les étapes mentionnées dans le guide Cisco SD-WAN Getting Started Guide - Cluster Management [Cisco SD-WAN] - Cisco guide doivent être suivies.

Remarque : La mise à niveau du cluster vManage n'a aucun impact sur le réseau de données. Pour vManage autonome, nous pouvons installer et activer le nouveau logiciel à l'aide de l'interface utilisateur vManage. Pour le cluster vManage, il est recommandé d'installer le logiciel à l'aide de l'interface utilisateur vManage et d'activer le logiciel à l'aide de l'interface de ligne de commande vManage à l'aide du logiciel de requête activate < > comme décrit dans la section Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN via l'interface de ligne de commande ci-dessous.

Mise en garde : si vous avez des questions ou des problèmes lors de la mise à niveau de votre cluster, contactez le TAC avant de continuer.

Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN via l'interface graphique utilisateur (GUI) vManage

Étape 1. Télécharger les images logicielles dans le référentiel vManage

Accédez à Téléchargement de logiciel et téléchargez l'image de version de logiciel requise pour vManage.

Remarque : Il existe deux types d'images pour les contrôleurs : nouveau déploiement et mise à niveau. Dans le cadre de ce guide, l'image à télécharger doit être une image de mise à niveau.

Accédez à Software Download et téléchargez l'image de la version du logiciel pour vBond et vSmart.

Remarque : L'image de mise à niveau pour vBond et vSmart est identique.

Pour télécharger les nouvelles images, accédez à Maintenance > Référentiel de logiciels > Images de logiciels.

Cliquez sur Add New Software et sélectionnez vManage dans le menu déroulant.

Sélectionnez les images et cliquez sur Upload.

Une fois les images téléchargées, vérifiez qu'elles sont répertoriées dans Référentiel de logiciels > Images de logiciels.

Étape 2. Installation, activation et définition de la nouvelle version par défaut

Cette étape explique comment effectuer la mise à niveau en trois étapes : l'installation, l'activation et la définition de la nouvelle version par défaut.

vManage

Mise en garde : Assurez-vous que vous avez validé les vérifications préalables à effectuer avant une mise à niveau vManage.

Étape A. Installation

Dans le menu principal, accédez à Maintenance > Mise à niveau logicielle > vManage et cliquez sur Mise à niveau.

Dans la fenêtre contextuelle Mise à niveau logicielle, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'onglet vManage.

- Sélectionnez la version de l'image vers laquelle effectuer la mise à niveau dans la liste déroulante Version.

- Cliquez sur Upgrade.

Remarque : Ce processus n'exécute pas un redémarrage de vManage, il transfère, décompresse et crée uniquement les répertoires nécessaires à la mise à niveau.

Remarque : Il est vivement recommandé de collecter une sauvegarde de base de données avant la mise à niveau de vManage.  Collectez la sauvegarde avec la commande : request nms configuration-db backup path <destination>

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Étape B. Activation

À cette étape, vManage active la nouvelle version du logiciel installé et redémarre automatiquement pour démarrer avec le nouveau logiciel.

Accédez à Maintenance > Software Upgrade > vManage, et cliquez sur Activate.

Sélectionnez la nouvelle version et cliquez sur Activate.

Remarque : L'accès à l'interface utilisateur graphique n'est pas disponible pendant le redémarrage de vManage. L'activation complète peut prendre jusqu'à 60 minutes.

Une fois le processus terminé, connectez-vous et accédez à Maintenance > Software Upgrade > Manager pour vérifier que la nouvelle version est activée.

Étape C. Définition de la version logicielle par défaut

Vous pouvez définir une image logicielle comme image par défaut sur un périphérique Cisco SD-WAN. Il est recommandé de définir la nouvelle image par défaut après avoir vérifié que le logiciel fonctionne comme souhaité sur le périphérique et sur le réseau.

Si une réinitialisation d'usine est effectuée sur le périphérique, celui-ci démarre avec l'image définie par défaut.

Remarque : Il est recommandé de définir la nouvelle version comme version par défaut, car si vManage redémarre, l'ancienne version est démarrée. La base de données peut être endommagée. Une version rétrogradée d'une version principale à une version plus ancienne n'est pas prise en charge dans vManage.

Pour définir une image logicielle comme image par défaut, procédez comme suit :

- Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Manager > Software Image Actions.

- Cliquez sur Set Default Version, sélectionnez la nouvelle version dans la liste déroulante et cliquez sur Set Default.

Remarque : Ce processus n'effectue pas de redémarrage de vManage.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Pour vérifier la version par défaut, accédez à Maintenance > Software Upgrade > Manager.

Obligation

Étape A. Installation

À cette étape, vManage envoie le nouveau logiciel à vBond et installe la nouvelle image.

Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Control Components et cliquez sur Upgrade.

Dans la fenêtre contextuelle Mise à niveau logicielle, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'onglet Gérer.

- Sélectionnez la version de l'image vers laquelle effectuer la mise à niveau dans la liste déroulante Version.

- Cliquez sur Upgrade.

Remarque : Ce processus n'exécute pas un redémarrage du vBond, il transfère, décompresse et crée uniquement les répertoires nécessaires à la mise à niveau.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Étape B. Activation

À cette étape, vBond active la nouvelle version du logiciel installé et redémarre automatiquement pour démarrer avec le nouveau logiciel.

Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Control Components, et cliquez sur Activate.

Sélectionnez la nouvelle version et cliquez sur Activate.

Remarque : Ce processus nécessite un redémarrage de vBond. L'activation complète peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Une fois le processus terminé, accédez à Maintenance > Software Upgrade > Control Components pour vérifier que la nouvelle version est activée.

Étape facultative. Activation et redémarrage de la nouvelle image logicielle

Remarque : Cette étape est facultative. Vous pouvez cocher la case de l'option Activate and Reboot pendant le processus d'installation. Suivez cette procédure pour installer et activer la nouvelle version du logiciel mise à niveau.

Étape C. Définition de la version logicielle par défaut

Vous pouvez définir une image logicielle comme image par défaut sur un périphérique Cisco SD-WAN. Il est recommandé de définir la nouvelle image par défaut après avoir vérifié que le logiciel fonctionne comme souhaité sur le périphérique et sur le réseau.

Si une réinitialisation d'usine est effectuée sur le périphérique, celui-ci démarre avec l'image définie par défaut.

Pour définir une image logicielle comme image par défaut, procédez comme suit :

- Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Control Components > Software Image Actions.

- Cliquez sur Set Default Version, sélectionnez la nouvelle version dans la liste déroulante et cliquez sur Set Default.

Remarque : Ce processus n'effectue pas de redémarrage de vBond.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Pour vérifier la version par défaut, accédez à Maintenance > Software Upgrade > Control Components.

vSmart

Directives de mise à niveau vSmart (contrôleur)

1. Cisco recommande de mettre à niveau 50 % des contrôleurs vSmart en premier. Après la mise à niveau initiale, surveillez la stabilité du système pendant au moins 24 heures. Si aucun problème n'est observé, poursuivez la mise à niveau des contrôleurs vSmart restants.

2. Pour la mise à niveau de vSmart (contrôleur), Cisco recommande d'utiliser l'interface utilisateur graphique vManage au lieu de l'interface de ligne de commande.

Remarque : l'interface graphique utilisateur vManage offre un processus de mise à niveau plus simple et convivial.

Avant de mettre à niveau les contrôleurs vSmart, assurez-vous que les conditions requises sont remplies pour maintenir un fonctionnement transparent du plan de données après la mise à niveau.

Conditions préalables

Étape 1. Collecter des captures d'écran de référence à partir du tableau de bord

- Pour les contrôleurs vSmart, accédez à Monitor > Overview > Controller > System Status pour capturer l'utilisation du processeur et de la mémoire.

- Collectez la commande en temps réel show omp summary à partir de tous les vSmarts sur le vManage.

Étape 2 : vérification des notifications d’état d’homologue OMP

- Consultez le tableau de bord des événements ou des alarmes pour toute notification indiquant l'état d'arrêt de l'homologue OMP.

- Pour ce faire, accédez à Monitor > Logs > Alarms/Events et recherchez les alertes pertinentes avant de poursuivre la mise à niveau.

Étape 3. Sauvegarde des configurations vSmart

- Collecter la configuration en cours de tous les contrôleurs vSmart, y compris la stratégie vSmart actuelle.

- Enregistrez ces configurations en tant que sauvegarde pour vous assurer que vous pourrez restaurer les paramètres si nécessaire après la mise à niveau.

Étape 4. Vérification de l’espace disque

Vérifiez l'utilisation du disque sur votre vSmart pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace libre avant de commencer la mise à niveau. Portez une attention particulière aux partitions qui sont à pleine capacité ou presque, telles que /var/volatile/log/tmplog dans le résultat ci-dessous, qui est actuellement à 100 %. Résolvez les problèmes de stockage nécessaires pour éviter les pannes de mise à niveau ou les interruptions de fonctionnement.

vSmart# df -h

Filesystem      Size       Used      Avail Use% Mounted on

none            7.6G       4.0K      7.6G    1% /dev

/dev/nvme0n1p1  7.9G       1.8G      6.0G   23% /boot

/dev/loop0      139M       139M         0  100% /rootfs.ro

/dev/nvme1n1     20G       7.6G       12G   41% /rootfs.rw

aufs             20G       7.6G       12G   41% /

tmpfs           7.6G       728K      7.6G    1% /run

shm             7.6G        16K      7.6G    1% /dev/shm

tmp             1.0G        16K      1.0G    1% /tmp

tmplog          120M       120M         0  100% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           2.0M       1.2M      876K   58% /etc/sv

vSmart#

Étape 5. Surveillance de l'utilisation des ressources vSmart

- Vérifiez l'utilisation du processeur et de la mémoire sur les contrôleurs vSmart.

- Dans vshell, exécutez les commandes top et free -m pour collecter les statistiques de ressources actuelles

vSmart# vshell

vSmart~$top

vSmart~$ free -m

Étape 6. Vérification de l'état OMP et du contrôle sur tous les vSmarts

- Effectuez une vérification OMP et de contrôle sur tous les vSmarts pour établir une ligne de base avant d'effectuer des modifications.

- Exécutez show omp summary et enregistrez le résultat comme référence de l'état d'origine pour comparaison après la mise à niveau.

- Utilisez show control summary et show control connections pour confirmer que le nombre de connexions de contrôle aux arêtes, aux autres vSmarts, vBonds et vManage est correct.

- Exécutez la commande show control local-properties pour plus de détails sur le plan de contrôle.

- Exécutez la commande show system status pour vous assurer que chaque vSmart a l'état « vManaged » comme true et que le « modèle de configuration » n'est pas défini sur None.

Étape 7. Validation des exemples de périphériques de périphérie

Sélectionnez un échantillon de 10 à 15 périphériques dans différentes listes de sites et effectuez les vérifications suivantes :

- Exécutez la commande show sdwan omp peers pour vous assurer que chaque périphérique a des homologues OMP actifs avec tous les vSmarts attendus.

- Exécutez la commande show sdwan omp summary pour vérifier l'état OMP global.

- Utilisez show sdwan bfd sessions pour capturer le nombre de sessions BFD actives et leur temps de disponibilité.

Paramètres de configuration recommandés par Cisco

Bien que cela ne soit pas obligatoire pour la mise à niveau, Cisco recommande fortement ces bonnes pratiques de configuration pour garantir un fonctionnement optimal.

Minuteur de mise en attente OMP

- Pour les versions logicielles 20.12.1 et ultérieures, configurez le minuteur de mise en attente OMP sur 300 secondes.

- Pour les versions antérieures à 20.12.1, définissez le minuteur de mise en attente OMP sur 60 secondes.

Compteur de redémarrage progressif OMP

- Le minuteur par défaut de 12 heures (43 200 secondes) est généralement suffisant pour maintenir les tunnels du plan de données pendant les pannes vSmart temporaires.

Temporisateur de nouvelle clé IPsec

- Pour empêcher la nouvelle génération de clé IPsec lorsque le protocole OMP est arrêté, configurez le compteur de nouvelle clé IPsec sur le double de la valeur du compteur de redémarrage en douceur OMP.

Ces paramètres permettent d'améliorer la stabilité du réseau et de minimiser les interruptions lors des pannes planifiées ou non.

Passez à l'étape suivante uniquement si toutes les vérifications ont réussi.

Étape A. Installation

À cette étape, vManage envoie le nouveau logiciel à vSmart et installe la nouvelle image.

Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Controller et cliquez sur Upgrade.

Dans la fenêtre contextuelle Mise à niveau logicielle, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'onglet vManage.

- Sélectionnez la version de l'image vers laquelle effectuer la mise à niveau dans la liste déroulante Version.

- Cliquez sur Upgrade.

Remarque : Ce processus n'exécute pas un redémarrage de la vSmart, mais transfère, décompresse et crée uniquement les répertoires nécessaires à la mise à niveau.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Étape B. Activation

À cette étape, vSmart active la nouvelle version du logiciel installé et redémarre automatiquement pour démarrer avec le nouveau logiciel.

Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Controller, et cliquez sur Activate.

Sélectionnez la nouvelle version et cliquez sur Activate.

Remarque : Ce processus nécessite un redémarrage de vSmart. L'activation complète peut prendre jusqu'à 30 minutes.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Une fois le processus terminé, accédez à Maintenance > Software Upgrade > Controller pour vérifier que la nouvelle version est activée.

Étape facultative. Activation et redémarrage de la nouvelle image logicielle

Remarque : Cette étape est facultative. Vous pouvez cocher la case de l'option Activate and Reboot pendant le processus d'installation. Suivez cette procédure pour installer et activer la nouvelle version du logiciel mise à niveau.

Étape C. Définition de la version logicielle par défaut

Vous pouvez définir une image logicielle comme image par défaut sur un périphérique Cisco SD-WAN. Il est recommandé de définir la nouvelle image par défaut après avoir vérifié que le logiciel fonctionne comme souhaité sur le périphérique et sur le réseau.

Si une réinitialisation d'usine est effectuée sur le périphérique, celui-ci démarre avec l'image définie par défaut.

Pour définir une image logicielle comme image par défaut, procédez comme suit :

- Accédez à Maintenance > Software Upgrade > Controller.

- Cliquez sur Set Default Version, sélectionnez la nouvelle version dans la liste déroulante et cliquez sur Set Default.

Remarque : Ce processus n'effectue pas de redémarrage de vSmart.

Vérifiez l'état de la tâche jusqu'à ce qu'elle s'affiche comme Réussite.

Pour vérifier la version par défaut, accédez à Maintenance > Software Upgrade > Controller.

Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN via CLI

Étape 1. Installation

Il existe deux options pour installer l'image :

Option 1: À partir de l'interface de ligne de commande avec HTTP, FTP ou TFTP.

Pour installer l'image logicielle depuis l'interface de ligne de commande :

1. Configurez le délai pour confirmer qu'une mise à niveau logicielle a réussi. Le temps peut être de 1 à 60 minutes.

Viptela# system upgrade-confirm minutes

2. Installez le logiciel :

Viptela# request software install url/vmanage-20.15.4.1-x86_64.tar.gz [reboot]

Spécifiez l'emplacement de l'image de l'une des manières suivantes :

- Le fichier image se trouve sur le serveur local :

/directory-path/

Vous pouvez utiliser la fonction de saisie semi-automatique de l'interface en ligne de commande pour compléter le chemin et le nom de fichier.

- Le fichier image se trouve sur un serveur FTP.

ftp://hostname/

- Le fichier image se trouve sur un serveur HTTP.

http://hostname/

- Le fichier image se trouve sur un serveur TFTP.

tftp://hostname/

Spécifiez éventuellement l'identificateur VPN dans lequel se trouve le serveur.

L'option reboot active la nouvelle image logicielle et redémarre le périphérique une fois l'installation terminée.

3. Si vous n'avez pas inclus l'option de redémarrage à l'étape 2, activez la nouvelle image logicielle et cela effectue automatiquement un redémarrage de l'instance pour démarrer la nouvelle version.

Viptela# request software activate

4. Confirmez, dans le délai de confirmation de mise à niveau configuré (12 minutes par défaut), que l'installation du logiciel a réussi :

Viptela# request software upgrade-confirm

Si vous n'exécutez pas cette commande dans ce délai, le périphérique revient automatiquement à l'image logicielle précédente.

Option 2: Depuis l'interface graphique vManage

Cette étape vous aide à télécharger les images dans le référentiel vManage.

Accédez à Téléchargement de logiciel et téléchargez l'image de version de logiciel pour vManage.

Accédez à Software Download et téléchargez l'image de la version du logiciel pour vBond et vSmart.

Pour télécharger les nouvelles images, dans le menu principal, accédez à Maintenance > Référentiel de logiciels > Images de logiciels, cliquez sur Ajouter un nouveau logiciel et sur l'option de glisser-déposer sélectionnez vManage.

Sélectionnez les images et cliquez sur Upload.

Pour vérifier si les images sont disponibles, accédez à Référentiel de logiciels > Images de logiciels.

Remarque : Cette procédure doit être effectuée pour tous les contrôleurs.

vManage:

Cliquez sur Upgrade.

vBond :

Cliquez sur Upgrade.

vSmart :

Cliquez sur Upgrade.

Dans la fenêtre contextuelle Mise à niveau logicielle, procédez comme suit :

- Sélectionnez l'onglet vManage.

- Sélectionnez la version de l'image vers laquelle effectuer la mise à niveau dans la liste déroulante Version.

- Cliquez sur Upgrade.

Pour vManage :

Pour vBond et vSmart :

Étape 2. Activation

Une fois l'installation terminée, vérifiez les images logicielles qui sont installées dans les contrôleurs.

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 true true - - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 false false false - -
vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6  true true - - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 false false false - -
vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6  true true - - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 false false false - -

Remarque : Pour activer l'image, exécutez la commande suivante dans les contrôleurs (Controller by Controller, 1st vManage, 2nd vBond, 3rd vSmart). Dans le cas d'un cluster vManage, il est important d'activer le logiciel sur tous les noeuds vManage du cluster ensemble.

vmanage# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vmanage# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vmanage (console) (Tue Feb 28 01:01:04 2023):

Tue Feb 28 01:01:04 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

vbond# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vbond# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vbond (console) (Tue Feb 28 01:05:59 2023):

Tue Feb 28 01:05:59 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW
vsmart# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vsmart# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vsmart (console) (Tue Feb 28 01:13:44 2023):

Tue Feb 28 01:13:44 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

Remarque : Les contrôleurs activent la nouvelle image et redémarrent eux-mêmes.

Pour vérifier que la nouvelle version du logiciel est activée, exécutez la commande suivante :

vmanage# show version

20.15.4.1

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 true false false auto 2023-02-28T01:05:14-00:00
vbond# show version

20.15.4.1

vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 true false false - 2023-02-28T01:09:05-00:00
vsmart# show version

20.15.4.1

vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 true false false - 2023-02-28T01:16:36-00:00

Étape 3. Définition de la version logicielle par défaut

Vous pouvez définir une image logicielle comme image par défaut sur un périphérique Cisco SD-WAN. Il est recommandé de définir la nouvelle image par défaut après avoir vérifié que le logiciel fonctionne comme souhaité sur le périphérique et sur le réseau.

Si une réinitialisation d'usine est effectuée sur le périphérique, celui-ci démarre avec l'image définie par défaut.

Remarque : Il est recommandé de définir la nouvelle version comme version par défaut, car si vManage redémarre, l'ancienne version est démarrée. La base de données peut être endommagée. Une version rétrogradée d'une version principale à une version plus ancienne n'est pas prise en charge dans vManage.

Remarque : Ce processus n'effectue pas de redémarrage des contrôleurs.

Pour définir une version logicielle par défaut, exécutez la commande suivante dans les contrôleurs :

vmanage# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vmanage# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful
vbond# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vbond# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful
vsmart# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vsmart# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful

Pour vérifier que la nouvelle version par défaut est définie sur les contrôleurs, exécutez la commande suivante :

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 true true false auto 2023-02-28T01:05:14-00:00
vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 true true false - 2023-02-28T01:09:05-00:00
vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 true true false - 2023-02-28T01:16:36-00:00

Mise à niveau du cluster vManage/vManage avec reprise après sinistre activée

Pour le cluster vManage ou vManage dans lequel la reprise après sinistre est activée,

Vérifiez qu'aucune réplication de reprise après sinistre n'est en cours. Accédez à Administration —> Reprise après sinistre et assurez-vous que l'état est Réussite et qu'il n'est pas dans un état transitoire tel que Importation en attente, Exportation en attente ou Téléchargement en attente. Il est important d'interrompre la reprise après sinistre sur le vManage actif actuel.

Si l'état n'est pas Success, attendez que l'état s'affiche comme Success. S'il reste bloqué sur un autre état pendant une période plus longue (plus d'une heure selon l'intervalle de réplication défini), contactez le TAC Cisco et assurez-vous que la réplication réussit avant de poursuivre la pause de la reprise après sinistre.

Tout d'abord, suspendez la reprise après sinistre et assurez-vous que la tâche est réussie. Procédez ensuite à la mise à niveau d'Active vManage conformément aux étapes décrites ci-dessus.

Remarque : pour Active vManage autonome, nous pouvons installer et activer le nouveau logiciel à l'aide de l'interface utilisateur de vManage. Pour le cluster vManage actif, il est recommandé d'installer le logiciel à l'aide de l'interface utilisateur vManage et d'activer le logiciel à l'aide de l'interface de ligne de commande vManage à l'aide du logiciel de demande activate < > comme décrit dans la section Mise à niveau des contrôleurs SD-WAN via l'interface de ligne de commande ci-dessous.

Pour le cluster vManage/vManage de secours, nous devons installer et activer le logiciel à l'aide de l'interface de ligne de commande des noeuds vManage.

- Contrôles de validation post-mise à niveau

1. Vérifier les versions logicielles : Vérifiez que tous les contrôleurs exécutent la version logicielle prévue.

2. Vérifiez les services du gestionnaire SD-WAN : Assurez-vous que tous les services sur les instances de SD-WAN Manager sont opérationnels.

3. Valider les connexions de contrôle entre les contrôleurs : Vérifiez que les connexions de contrôle sont établies et stables entre tous les contrôleurs.

4. Confirm Policy Activation : vérifiez que la stratégie est activée sur le gestionnaire SD-WAN.

5. Check Control Connection Distribution : Assurez-vous que les connexions de contrôle sont correctement distribuées sur tous les noeuds du gestionnaire SD-WAN. Accédez à Monitor > Network et vérifiez la colonne Control.

6. Tests post-mise à niveau au niveau du site : Effectuez les vérifications suivantes sur tous les sites où des vérifications préalables à la mise à niveau ont été effectuées :

- Connexions de contrôle et sessions BFD :

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

- Vérification du routage :

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

- Accessibilité du data center : Vérifier la connectivité aux services du data center

- Synchronisation des modèles : Vérifiez que les modèles de périphériques sont connectés et synchronisés sur les périphériques après la mise à niveau.

- Vérification des stratégies par les contrôleurs :

- show sd-wan policy from-controller

- Test d'acceptation utilisateur : Effectuer des tests sur les sites migrés pour valider la fonctionnalité des applications

Plan de restauration

Plan de restauration vBond et vSmart

Si des problèmes inattendus sont observés avec le Validator (vBond) ou le Controller (vSmart) après la mise à niveau, revenez à la version précédente du logiciel en activant l'image plus ancienne sur les périphériques concernés.

vSmart# request software activate <older image version>

vBond# request software activate <older image version>

Plan de restauration vManage

Si des problèmes inattendus se produisent avec le gestionnaire SD-WAN (vManage) après la mise à niveau, restaurez le système à l'aide du snapshot pris avant la mise à niveau.

Remarque : vManage ne prend pas en charge la rétrogradation vers des versions précédentes via l'interface de ligne de commande.

Dépannage

1. Si l'interface utilisateur graphique s'arrête pendant une longue période après l'activation, et ne redevient jamais accessible, ces résultats peuvent être utiles pour trouver la cause première :

vmanage# request nms application-server status

NMS application server

Enabled: true   <<<<<<<<<<<   "false"

Status: running PID:26470 for 22279s   <<<<<<<<<<  "not running"

Si l'état du serveur d'applications indique Enabled comme false et que l'état n'est pas en cours d'exécution, vous pouvez émettre la commande suivante pour restaurer l'interface graphique utilisateur :

vmanage# request nms application-server restart

2. Pour vérifier l’état de tous les services nms, vous pouvez exécuter la commande suivante :

vmanage# request nms all status

NMS service proxy

Enabled: true

Status: running PID:30888 for 819s

NMS service proxy rate limit

Enabled: true

Status: running PID:32029 for 812s

NMS application server

Enabled: true

Status: running PID:30834 for 819s

NMS configuration database

Enabled: true

Status: running PID:28321 for 825s

Native metrics status: ENABLED

Server-load metrics status: ENABLED

NMS coordination server

Enabled: true

Status: running PID:16814 for 535s

NMS messaging server

Enabled: true

Status: running PID:32561 for 799s

NMS statistics database

Enabled: false

Status: not running

NMS data collection agent

Enabled: true

Status: running PID:31051 for 824s

NMS CloudAgent v2

Enabled: true

Status: running PID:31902 for 817s

NMS cloud agent

Enabled: true

Status: running PID:18517 for 1183s

NMS SDAVC server

Enabled: false

Status: not running

NMS SDAVC gateway

Enabled: false

Status: not running

vManage Device Data Collector

Enabled: true

Status: running PID:3709 for 767s

NMS OLAP database

Enabled: true

Status: running PID:18167 for 521s

vManage Reporting

Enabled: true

Status: running PID:30015 for 827s

3. Pour vérifier que la connexion TCP est terminée, exécutez la commande suivante :

vmanage# request nms all diagnostics

NMS service server

Pinging vManage  node on localhost ...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0014s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (0.0014s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (1.0025s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (1.0025s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (2.0036s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43682           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43892           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52962       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43738           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43738           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43828           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43836           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43866           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:52020           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43828           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43896           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:51382       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43726           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43810           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43756           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43748           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:35154    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43898           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43860           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:56308           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52028           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43756           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43712           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43834           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:52168    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43810           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43836           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43852           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:53030    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43898           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43892           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:52028           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:44096           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43896           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43866           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43730           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43860           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43878           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43772           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52020           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:56308           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43874           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43772           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43826           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:52038           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43754           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43726           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43782           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43862           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43834           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52964       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:44096           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43754           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43874           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43712           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43794           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43696           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43696           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52978       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43748           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43730           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43852           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43878           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43826           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43682           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43794           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43862           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52038           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43782           ESTABLISHED 31081/envoy

NMS application server

Sending ICMP Echo to vManage on localhost ...

PING localhost.localdomain (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms

--- localhost.localdomain ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.026/0.030/0.003 ms

Pinging vManage  node on localhost ...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0015s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (0.0015s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (1.0026s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (1.0026s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (2.0037s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (2.0037s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.009ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Disk I/O statistics for vManage storage

---------------------------------------

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle

1.63    0.00    0.37    0.06    0.00   97.93

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd

nvme1n1          24.49        74.59       913.44         0.00    2717198   33273456          0

NMS configuration database

Checking cluster connectivity for ports 7687,7474 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.5:7687,7474...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0013s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (0.0013s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (1.0024s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (1.0024s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

SENT (2.0035s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (2.0035s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (3.0046s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (3.0046s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

SENT (4.0057s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (4.0058s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (5.0069s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (5.0069s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

Max rtt: 0.021ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.013ms

TCP connection attempts: 6 | Successful connections: 6 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 5.01 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:59650       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:49998       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.13:55794      ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:35374       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:40100       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:52748       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:35380       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:40618       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:59658       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.13:55782      ESTABLISHED 30148/java

Connecting to localhost...

+------------------------------------------------------------------------------------+

| type             | row                                  | attributes[row]["value"] |

+------------------------------------------------------------------------------------+

| "StoreSizes"     | "TotalStoreSize"                     | 156365978                |

| "PageCache"      | "Flush"                              | 68694                    |

| "PageCache"      | "EvictionExceptions"                 | 0                        |

| "PageCache"      | "UsageRatio"                         | 0.1795189950980392       |

| "PageCache"      | "Eviction"                           | 3186                     |

| "PageCache"      | "HitRatio"                           | 1.0                      |

| "ID Allocations" | "NumberOfRelationshipIdsInUse"       | 8791                     |

| "ID Allocations" | "NumberOfPropertyIdsInUse"           | 47067                    |

| "ID Allocations" | "NumberOfNodeIdsInUse"               | 4450                     |

| "ID Allocations" | "NumberOfRelationshipTypeIdsInUse"   | 77                       |

| "Transactions"   | "LastCommittedTxId"                  | 26470                    |

| "Transactions"   | "NumberOfOpenTransactions"           | 1                        |

| "Transactions"   | "NumberOfOpenedTransactions"         | 109412                   |

| "Transactions"   | "PeakNumberOfConcurrentTransactions" | 10                       |

| "Transactions"   | "NumberOfCommittedTransactions"      | 106913                   |

+------------------------------------------------------------------------------------+

15 rows

ready to start consuming query after 126 ms, results consumed after another 2 ms

Completed

Connecting to localhost...

Displaying the Neo4j Cluster Status

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| name     | aliases | access       | address          | role         | requestedStatus | currentStatus | error | default | home  |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| "neo4j"  | []      | "read-write" | "localhost:7687" | "standalone" | "online"        | "online"      | ""    | TRUE    | TRUE  |

| "system" | []      | "read-write" | "localhost:7687" | "standalone" | "online"        | "online"      | ""    | FALSE   | FALSE |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2 rows

ready to start consuming query after 3 ms, results consumed after another 1 ms

Completed

Total disk space used by configuration-db:

63M .

Detailed disk space usage of configuration-db:

0 database_lock

8.0K neostore

48K neostore.counts.db

1.8M neostore.indexstats.db

48K neostore.labelscanstore.db

8.0K neostore.labeltokenstore.db

40K neostore.labeltokenstore.db.id

32K neostore.labeltokenstore.db.names

40K neostore.labeltokenstore.db.names.id

72K neostore.nodestore.db

48K neostore.nodestore.db.id

8.0K neostore.nodestore.db.labels

40K neostore.nodestore.db.labels.id

1.9M neostore.propertystore.db

312K neostore.propertystore.db.arrays

48K neostore.propertystore.db.arrays.id

72K neostore.propertystore.db.id

8.0K neostore.propertystore.db.index

48K neostore.propertystore.db.index.id

32K neostore.propertystore.db.index.keys

40K neostore.propertystore.db.index.keys.id

4.2M neostore.propertystore.db.strings

104K neostore.propertystore.db.strings.id

16K neostore.relationshipgroupstore.db

48K neostore.relationshipgroupstore.db.id

48K neostore.relationshipgroupstore.degrees.db

296K neostore.relationshipstore.db

48K neostore.relationshipstore.db.id

48K neostore.relationshiptypescanstore.db

8.0K neostore.relationshiptypestore.db

40K neostore.relationshiptypestore.db.id

8.0K neostore.relationshiptypestore.db.names

40K neostore.relationshiptypestore.db.names.id

16K neostore.schemastore.db

48K neostore.schemastore.db.id

11M profiles

44M schema

##############################################

Running schema violation pre-check script

WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.

Validating Schema from the configuration-db

Successfully validated configuration-db schema

written to file /opt/data/containers/mounts/upgrade-coordinator/schema.json

Contents of /opt/data/containers/mounts/upgrade-coordinator/schema.json:

{

"check_name": "Validating configuration-db admin names",

"check_result": "SUCCESSFUL",

"check_analysis": "Successfully validated configuration-db schema",

"check_action": ""

}

##############################################

##############################################

Running quarantine check

WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.

Check if Neo4j Nodes are Quarantined

None of the neo4j nodes is quarantined

##############################################

##############################################

Checking High Direct Memory Usage in Neo4j

High Direct Memory Usage in Neo4j not found

NMS data collection agent

Checking data-collection-agent status

------------------------

data-collection-agent container exists

Checking Data collection agent processes status

------------------------

Data collection agent parent processs ID  12

Data collection agent process ID  104

Data collection bulk process ID  97

Data collection rest process ID  98

Data collection monitor process ID  99

Checking vmanage access

------------------------

Successfully logged into vmanage.

Checking DCS Push Status

------------------------

vAnalytics not enabled.

NMS coordination server

Checking cluster connectivity for ports 2181 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.4:2181...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:18 UTC

SENT (0.0014s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (0.0014s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

SENT (1.0025s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (1.0025s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (2.0036s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.4:2181        169.254.1.1:56716       ESTABLISHED 16814/java

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all images

------------------------

REPOSITORY                    TAG            IMAGE ID       CREATED         SIZE

sdwan/host-agent              1.0.1          ca71fd3fe4a2   5 months ago    131MB

sdwan/cluster-oracle          1.0.1          8ef918482315   5 months ago    294MB

sdwan/data-collection-agent   1.0.1          4bf055257027   5 months ago    157MB

sdwan/application-server      19.1.0         6a9624dc3125   5 months ago    508MB

sdwan/configuration-db        4.4.38         700fe6e56199   5 months ago    472MB

sdwan/coordination-server     3.7.1          a04198d518b3   5 months ago    606MB

sdwan/olap-db                 23.3.13.6      a17712731d5f   5 months ago    494MB

sdwan/device-data-collector   1.0.0          515f2793ee43   5 months ago    116MB

sdwan/service-proxy           1.27.2         5174f58b97b1   5 months ago    105MB

sdwan/messaging-server        0.20.0         9560cd4b7c42   5 months ago    105MB

sdwan/statistics-db           7.17.6         b9f8ab30d647   5 months ago    589MB

cloudagent-v2                 3358cee09e99   66063bed474e   5 months ago    458MB

sdwan/upgrade-coordinator     2.0.0          969cd2f1626a   5 months ago    93.3MB

sdwan/vault                   1.0.1          0883c094affc   6 months ago    511MB

sdwan/support-tools           latest         022aebae12e6   13 months ago   143MB

sdavc                         4.6.0          730e83b39087   17 months ago   602MB

sdavc-gw                      4.6.0          84083ed484ba   18 months ago   369MB

sdwan/reporting               latest         509ec99584fd   19 months ago   772MB

sdwan/ratelimit               latest         719f624e9268   2 years ago     45.7MB

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID   IMAGE                               COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS                                                                                                                                                                                                      NAMES

c676b358b12d   sdwan/olap-db:23.3.13.6             "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:8123->8123/tcp                                                                                                                                                                                   olap-db

627c1dcf16fa   sdwan/coordination-server:3.7.1     "/docker-entrypoint.…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp                                                                                                                               coordination-server

9299443ff7a1   sdwan/messaging-server:0.20.0       "/entrypoint.sh"         10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp                                                                                                                               messaging-server

0c5236ee911b   sdwan/ratelimit:latest              "/usr/local/bin/rate…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp                                                                                                                                                               ratelimit

094166df1cd9   cloudagent-v2:3358cee09e99          "./entrypoint.sh"        10 hours ago   Up 10 hours             127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp                                                                                                                                                                         cloudagent-v2

8f1287c11840   sdwan/reporting:latest              "/sbin/tini -g -- py…"   10 hours ago   Up 10 hours             80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp                                                                                                                                                                           reporting

66a46485cfab   sdwan/vault:1.0.1                   "docker-entrypoint.s…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp                                                                                                                                                                         vault

ccf5336112b6   sdwan/data-collection-agent:1.0.1   "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              data-collection-agent

079ecfe36482   sdwan/service-proxy:1.27.2          "/entrypoint.sh"         10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              service-proxy

ec1b50457302   sdwan/configuration-db:4.4.38       "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp   configuration-db

f54ccdcf7a14   sdwan/device-data-collector:1.0.0   "/bin/sh -c /vMDDC/v…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:8129->8129/tcp                                                                                                                                                                                   device-data-collector

605f986dc9f1   sdwan/application-server:19.1.0     "/sbin/tini -g -- /e…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              application-server

50377e02b120   sdwan/host-agent:1.0.1              "/entrypoint.sh pyth…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:9099->9099/tcp                                                                                                                                                                                   host-agent

ca36faf52f36   sdwan/cluster-oracle:1.0.1          "/entrypoint.sh java…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:9090->9090/tcp                                                                                                                                                                                   cluster-oracle

Docker info

------------------------

Client:

Context:    default

Debug Mode: false

Server:

Containers: 14

Running: 14

Paused: 0

Stopped: 0

Images: 19

Server Version: 20.10.25-ce

Storage Driver: overlay2

Backing Filesystem: extfs

Supports d_type: true

Native Overlay Diff: true

userxattr: false

Logging Driver: local

Cgroup Driver: cgroupfs

Cgroup Version: 1

Plugins:

Volume: local

Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay

Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog

Swarm: inactive

Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux runc

Default Runtime: runc

Init Binary: docker-init

containerd version: 1e1ea6e986c6c86565bc33d52e34b81b3e2bc71f.m

runc version: v1.1.4-8-g974efd2d-dirty

init version: b9f42a0-dirty

Security Options:

seccomp

Profile: default

Kernel Version: 5.15.146-yocto-standard

Operating System: Linux

OSType: linux

Architecture: x86_64

CPUs: 16

Total Memory: 30.58GiB

Name: vmanage_1

ID: GHLX:JUWP:Z7JP:J3UX:MOF7:ZY7G:MSLS:E7BI:3LKT:2WRU:K2HZ:YWL7

Docker Root Dir: /var/lib/nms/docker

Debug Mode: false

Registry: https://index.docker.io/v1/

Labels:

Experimental: false

Insecure Registries:

127.0.0.0/8

Live Restore Enabled: false

WARNING: No cpu cfs quota support

WARNING: No cpu cfs period support

WARNING: No blkio throttle.read_bps_device support

WARNING: No blkio throttle.write_bps_device support

WARNING: No blkio throttle.read_iops_device support

WARNING: No blkio throttle.write_iops_device support

NMS SDAVC server is disabled on this vmanage node

NMS Device Data Collector

Checking Device Data Collector Port....

Port 8129 is reachable

Current Health Status:- true

Getting docker stats of Device Data Collector container ....

CONTAINER ID   NAME                    CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O          BLOCK I/O   PIDS

f54ccdcf7a14   device-data-collector   0.00%     9.773MiB / 30.58GiB   0.03%     1.85MB / 876kB   0B / 0B     21

NMS OLAP database

Checking cluster connectivity for ports 9000,8123,9009 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.10:9000,8123,9009...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:18 UTC

SENT (0.0013s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (0.0013s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (1.0024s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (1.0024s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (2.0036s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

SENT (3.0047s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (3.0047s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (4.0058s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (4.0058s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (5.0069s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (5.0070s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

SENT (6.0081s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (6.0081s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (7.0092s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (7.0092s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (8.0103s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (8.0103s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

Max rtt: 0.014ms | Min rtt: 0.008ms | Avg rtt: 0.009ms

TCP connection attempts: 9 | Successful connections: 9 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 8.01 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38848       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38736       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38864       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38826       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32996       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38792       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38720       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38704       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38790       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38740       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38786       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38576       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38766       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38754       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38828       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38676       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38770       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38620       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32768       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38820       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38574       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38878       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38804       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38692       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38808       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38844       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32984       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60970       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60974       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:51222       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38712       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38662       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60986       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38598       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38640       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38652       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32982       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38572       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38630       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38606       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

Mode: SingleTenant

----------------------------

Node health state

----------------------------

Server status:      [OK]

Replica status:     [OK]

Database summary

----------------------------

database count:  5

table count in db(INFORMATION_SCHEMA) : 4

table count in db(backup) : 0

table count in db(default) : 61

table count in db(information_schema) : 4

table count in db(system) : 82

Tables in database default

----------------------------

-  aggregated_apps_dpi_app_60min_summary_view_default

-  aggregated_apps_dpi_app_summary_default

-  aggregated_apps_dpi_site_5min_summary_view_default

-  aggregated_apps_dpi_site_summary_default

-  aggregated_apps_dpi_stats_default

-  aggregated_apps_dpi_summary_default

-  alarm_default

-  api_telemetry

-  api_telemetry_metadata

-  app_hosting_interface_stats_default

-  app_hosting_stats_default

-  approute_stats_default

-  approute_stats_routing_summary_default

-  approute_stats_transport_summary_default

-  art_stats_default

-  audit_log_default

-  bridge_interface_stats_default

-  bridge_mac_stats_default

-  cloudx_stats_default

-  device_configuration_default

-  device_events_default

-  device_health_stats_default

-  device_stats_files_default

-  device_system_status_stats_default

-  dpi_stats_default

-  eio_lte_stats_default

-  flow_log_stats_default

-  fwall_stats_default

-  interface_stats_default

-  ips_alert_stats_default

-  nwa_default

-  nwapending_default

-  nwpi_agg_metrics_default

-  nwpi_app_default

-  nwpi_domain_agg_trend_default

-  nwpi_domain_default

-  nwpi_flow_default

-  nwpi_flow_event_default

-  nwpi_flow_metric_default

-  nwpi_hops_of_flow_default

-  nwpi_routing_default

-  nwpi_te_default

-  nwpi_time_series_default

-  nwpi_trace_and_task_default

-  pagination_request_info_default

-  perf_mon_statistics_default

-  perf_mon_summary_default

-  perfmon_app_15min_summary_view_default

-  perfmon_app_summary_default

-  qos_stats_default

-  sdra_stats_default

-  site_health_stats_default

-  sleofflinereport_default

-  speed_test_default

-  sul_stats_default

-  tracker_stats_default

-  umbrella_stats_default

-  umtsrestevent_default

-  urlf_stats_default

-  vnf_stats_default

-  wlan_client_info_stats_default

----------------------------

┌─parts.table──────────────────────────────┬──rows─┬─latest_modification─┬─disk_size──┬─primary_keys_size─┬─engine─────────────┬─bytes_size─┬─min_date───┬─max_date───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐

│ device_system_status_stats_default       │  7238 │ 2026-02-24 06:13:12 │ 430.24 KiB │ 100.00 B          │ MergeTree          │     440561 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ api_telemetry                            │ 34476 │ 2026-02-24 06:06:32 │ 306.22 KiB │ 264.00 B          │ MergeTree          │     313574 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ audit_log_default                        │   744 │ 2026-02-24 06:15:48 │ 200.16 KiB │ 48.00 B           │ MergeTree          │     204967 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_events_default                    │  4819 │ 2026-02-24 06:17:06 │ 189.26 KiB │ 245.00 B          │ MergeTree          │     193802 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ interface_stats_default                  │  7036 │ 2026-02-24 06:10:50 │ 117.07 KiB │ 104.00 B          │ MergeTree          │     119879 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ alarm_default                            │   408 │ 2026-02-23 21:48:41 │ 69.99 KiB  │ 212.00 B          │ ReplacingMergeTree │      71671 │ 2026-02-23 │ 2026-02-23 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ api_telemetry_metadata                   │  5342 │ 2026-02-24 06:01:04 │ 57.52 KiB  │ 32.00 B           │ MergeTree          │      58899 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_default                   │  2540 │ 2026-02-24 06:10:20 │ 37.25 KiB  │ 259.00 B          │ MergeTree          │      38139 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_configuration_default             │    18 │ 2026-02-23 20:55:39 │ 33.97 KiB  │ 51.00 B           │ MergeTree          │      34787 │ 2026-02-23 │ 2026-02-23 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_health_stats_default              │  1463 │ 2026-02-24 06:15:00 │ 23.07 KiB  │ 303.00 B          │ ReplacingMergeTree │      23626 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ site_health_stats_default                │  1413 │ 2026-02-24 06:15:01 │ 9.95 KiB   │ 230.00 B          │ ReplacingMergeTree │      10185 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_routing_summary_default   │    70 │ 2026-02-23 20:30:17 │ 1.79 KiB   │ 83.00 B           │ MergeTree          │       1837 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ nwa_default                              │   120 │ 2026-02-24 06:11:08 │ 1.69 KiB   │ 32.00 B           │ MergeTree          │       1734 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_transport_summary_default │    18 │ 2026-02-23 20:30:17 │ 997.00 B   │ 83.00 B           │ MergeTree          │        997 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

└──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘

Application server stats

---------------------------------

STATISTICS

---------------------------------

Success:        20418

Fail:           0

CONN DOWN:   0

OOM:         0

ILL ARG:     0

---------------------------------

This action is not supported

vmanage_1#

- Informations connexes

La solution SD-WAN de Cisco

Processus d'ouverture du réseau de superposition SD-WAN Cisco

Dépannage de la solution Cisco SD-WAN

Mise à niveau pour la CLI Edge

Mise à niveau de l'interface utilisateur

Mettre à niveau les périmètres