Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Théorie générale

Modes de connexion : PLAR / Trunk

Considérations et limitations relatives à la conception du mode PLAR de connexion

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Résumé des commandes

Commandes debug et show

Exemple de résultat de show

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Il fournit un exemple de configuration pour connecter le PLAR (appel automatique d'une ligne privée) pour passerelles VoIP.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Cette configuration a été développée et testée avec un routeur Cisco 2610 et un routeur Cisco 3600 exécutant le logiciel Cisco IOS® Version 12.1(1) avec un ensemble de fonctionnalités IP Plus.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Théorie générale

Les circuits PLAR ont des points de terminaison configurés de manière statique et n'exigent pas que l'utilisateur compose des numéros pour connecter des appels. La commande connection plar fournit un mécanisme pour créer un appel VoIP (Voice over IP) commuté sans numérotation. Les connexions PLAR sont souvent appelées applications de type « bat-phone ». C'est le cas lorsqu'un téléphone (ou DS0) est décroché et qu'un téléphone distant sonne (ou que le DS0 distant est décroché) sans composer de chiffres. Il s'agit d'un outil utile pour les besoins des clients, notamment :

- Fourniture d'une solution eXtension hors site (OPX) à partir d'un autocommutateur privé (PBX). Connection PLAR permet aux utilisateurs distants sur les ports FXS (Foreign Exchange Station) de se tourner vers un PBX central comme les extensions physiques.

- Fourniture d'une tonalité à partir d'un PBX distant. De nombreux clients souhaitent proposer des services VoIP de contournement sans que les routeurs fournissent la tonalité ou modifient leur plan de numérotation existant. Cela permet aux stations des sites distants de donner l'impression qu'elles sont physiquement connectées à un PBX.

Le mode PLAR de connexion est disponible pour VoIP sur ces plates-formes :

- Cisco 2600 et 3600

- Cisco 7200/7500

- Cisco MC3810

Modes de connexion : PLAR / Trunk

Voici les principales similitudes et différences entre le mode PLAR de connexion et le mode trunk de connexion :

- Le mode d’agrégation de connexion est une connexion permanente. L'appel VoIP est toujours connecté indépendamment du port de l'ancien service téléphonique ordinaire (POTS) raccroché ou décroché.

- Le mode PLAR de connexion est un appel VoIP commuté. L'appel est configuré en fonction des besoins. Avec la PLAR de connexion, aucune bande passante n'est consommée lorsque le téléphone est raccroché. Lorsqu'un téléphone connecté à un terminal de numérotation dial-peer POTS est décroché, l'appel est automatiquement connecté et le téléphone distant commence à sonner.

- Les modes liaison de connexion et PLAR de connexion ont des points de terminaison configurés de manière statique et ne nécessitent pas la numérotation utilisateur pour connecter des appels.

- Le mode d’agrégation de connexion permet la signalisation d’appels supplémentaires, comme le crochet commutateur ou le crochet point à point, à passer sur le réseau IP entre les deux périphériques de téléphonie.

Remarque : Connection PLAR peut désormais prendre en charge la signalisation hookflash en configurant le relais hookflash.

Une indication de crochet commutateur est une brève condition raccrochée qui se produit pendant un appel. Il est créé par une pression rapide et un relâchement du crochet de votre téléphone. Les PBX et les commutateurs téléphoniques sont souvent programmés pour intercepter les indications de crochets-éclair et les utiliser comme moyen d'autoriser un utilisateur à appeler des services supplémentaires.

Pour plus d'informations sur le relais Hookflash, reportez-vous à la section Support Cisco H.323 Version 2 Phase 2 et H.323 Version 2.

Pour plus d'informations sur le hoot-n-holler, reportez-vous à la solution Cisco Hoot & Holler over IP et à Cisco Hoot and Holler over IP.

Considérations et limitations relatives à la conception du mode PLAR de connexion

- Un PLAR de connexion est un appel VoIP commuté. Un appel VoIP commuté est comme un circuit virtuel commuté (SVC). Il est configuré en fonction des besoins.

- Un PLAR de connexion peut fonctionner entre n'importe quel type de signalisation (recEive et transMit (E&M), Foreign Exchange Office (FXO) et/ou FXS), et entre n'importe quelle combinaison d'interfaces analogiques et numériques.

- Un PLAR de connexion pour VoIP prend en charge PLAR-OPX (tel que ce qui est utilisé sur le MC3810) après la version 12.0(7)XK du logiciel Cisco IOS, 12.1(2)T ou ultérieure. Cette fonction permet de basculer l'appel vers la messagerie vocale si le téléphone distant ne répond pas.

- Une PLAR de connexion ne collecte pas de chiffres à partir du périphérique de téléphonie connecté. Cela permet de le déployer sans modifier le plan de numérotation existant.

- Un PLAR de connexion peut être configuré pour une seule direction (appel dans une direction) ou dans les deux directions des branches d'appel VoIP.

- Un PLAR de connexion est défini par port voix. Cela signifie que le port vocal ne peut pas fonctionner à la fois en mode Trunk de connexion et en mode Collect Dialed-digits.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Cette configuration présente une configuration type utilisant le mode PLAR de connexion entre deux routeurs avec une interface T1 numérique connectée à un PBX à une extrémité et un routeur distant configuré avec une interface FXS analogique connectée à un périphérique de téléphonie à l'autre extrémité. En outre, le PLAR de connexion est configuré pour appeler uniquement dans une direction (de maui-slt-01 à maui-vgw-01).

maui-slt-01 (2600)

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname maui-slt-01

!

voice-card 1

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 1 timeslots 1 type fxo-loop-start

ds0-group 2 timeslots 2 type fxo-loop-start

!--- These two commands create two logical voice-ports: !--- voice-port 1/0:1 and voice-port 1/0:2.

!

voice-port 1/0:1

connection plar 2000

!--- This command starts a PLAR switched !--- VoIP call that uses digits (2000) !--- to match a VoIP dial-peer when the voice-port 1/0:1 goes off-hook.

!

voice-port 1/0:2

connection plar 2001

!--- The digits are generated internally by the router !--- and are not received from the voice-port.

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 1000

port 1/0:1

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 1001

port 1/0:2

!

dial-peer voice 3 voip

destination-pattern 200.

!--- Matches the connection plar strings !--- 2000 and 2001.

dtmf-relay h245-alphanumeric

session target ipv4:192.168.100.1

!

interface Serial0/1

ip address 192.168.100.2 255.255.255.0

maui-vgw-01 (3600)

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname maui-vgw-01

!

voice-card 3

!

voice-port 1/1/0

!--- This is an FXS port.

!

voice-port 1/1/1

!--- This is an FXS port.

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 2000

port 1/1/0

!--- This dial-peer terminates the connection PLAR !--- from maui-slt-01's voice-port 1/0:1. When the !--- router receives digits 2000 in a call-setup, it !--- takes port 1/1/0 off-hook and completes the call.

!

dial-peer voice 3 pots

destination-pattern 2001

port 1/1/1

!

dial-peer voice 2 voip

destination-pattern 100. dtmf-relay h245-alphanumeric

session target ipv4:192.168.100.2

!--- When the router receives digits from a !--- POTS peer that starts with 100 and follows one more !--- string of characters (0-9, A-Z,*,# or .), !--- it creates a VoIP call to the router !--- with IP address 192.168.100.2.

!

interface Serial0/0

ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

clockrate 256000

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Résumé des commandes

- plar de connexion - Utilisez cette commande pour spécifier une connexion PLAR. Le PLAR est géré en associant un homologue directement à une interface. Lorsqu'une interface est décrochée, l'homologue est utilisé pour configurer le deuxième segment d'appel et les mettre en conférence sans que l'appelant ait à composer des chiffres. Configurez cette commande en mode de configuration voice-port.

- dtmf-relay [cisco-rtp] [h245-signal] [h245-alphanumérique] - Puisque le routeur n'interprète pas les chiffres d'un périphérique de téléphonie, par défaut, tous les chiffres sont transmis via le chemin audio VoIP compressé. Les décodeurs de codeur à faible débit (CODEC) tels que G.729 et G.723.1 sont hautement optimisés pour les modèles de voix et tendent à déformer les tonalités DTMF (Dual tone Multifrequency). La commande dtmf relay résout ce problème en transportant des tonalités DTMF hors bande ou séparées du flux vocal codé. Pour plus d'informations sur dtmf-relay et ses options, reportez-vous à : Support H.323 Version 2.

Commandes debug et show

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show voice port - Affiche des informations sur la configuration du port vocal. Utilisez cette commande pour vérifier que le port est actif, que la PLAR de connexion est activée et que la chaîne PLAR de connexion est correcte.

- show call active voice - Affiche le contenu de la table des appels actifs, qui affiche tous les appels actuellement connectés via le routeur.

- debug voip ccapi inout - Cette commande est utile pour dépanner les appels VoIP de bout en bout.

Pour plus d'informations sur le dépannage des appels VoIP, consultez : Dépannage et débogage des appels VoIP - Commandes de base et de débogage VoIP.

Exemple de résultat de show

maui-slt-01#show voice port 1/0:1

Foreign Exchange Office

Type of VoicePort is FXO

Operation State is DORMANT

Administrative State is UP

The Last Interface Down Failure Cause is Administrative Shutdown

Description is not set

Noise Regeneration is enabled

Non Linear Processing is enabled

Music On Hold Threshold is Set to -38 dBm

In Gain is Set to 0 dB

Out Attenuation is Set to 0 dB

Echo Cancellation is enabled

Echo Cancel Coverage is set to 8 ms

Connection Mode is plar

Connection Number is 2000

Initial Time Out is set to 10 s

Interdigit Time Out is set to 10 s

Call-Disconnect Time Out is set to 60 s

Ringing Time Out is set to 180 s

Region Tone is set for US

Analog Info Follows:

Currently processing Voice

Maintenance Mode Set to None (not in mtc mode)

Number of signaling protocol errors are 0

Impedance is set to 600r Ohm

Voice card specific Info Follows:

Signal Type is loopStart

Number Of Rings is set to 1

Supervisory Disconnect active

Hook Status is On Hook

Ring Detect Status is inactive

Ring Ground Status is inactive

Tip Ground Status is inactive

Dial Type is dtmf

Digit Duration Timing is set to 100 ms

InterDigit Duration Timing is set to 100 ms

Pulse Rate Timing is set to 10 pulses/second

InterDigit Pulse Duration Timing is set to 750 ms

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Dépannage et débogage des appels VoIP - Notions de base

- Commandes de débogage VoIP

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Support produit pour Voix et Communications IP

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support technique - Cisco Systems