Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Processus d'appel

Configurations

Vérification

Vérification du routeur Raleigh 5300A

Vérification du routeur Raleigh 3640A

Vérification du routeur San Jose 5300A

Vérification du routeur San Jose 3640A

Informations sur l'appel du contrôleur d'accès

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment configurer et vérifier un réseau VoIP avec un contrôleur d'accès.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® Version 12.1(1)

- Routeurs Cisco AS5300 et Cisco 3640

Remarque : il est nécessaire de charger le jeu de fonctions Cisco IOS -x- pour la fonctionnalité de contrôleur d'accès sur toutes les plates-formes Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Un contrôleur d'accès est une entité H.323 sur un réseau local qui fournit la traduction d'adresses et l'accès au réseau local pour les terminaux et les passerelles H.323. Le contrôleur d'accès peut fournir d'autres services aux terminaux et aux passerelles H.323, tels que la gestion de la bande passante et l'emplacement des passerelles. Un contrôleur d'accès gère un registre des périphériques du réseau multimédia. Les périphériques s'enregistrent auprès du contrôleur d'accès au démarrage et demandent l'admission à un appel du contrôleur d'accès.

Vous pouvez utiliser la configuration du contrôleur d'accès dans ce document à ces fins :

- Pour faire évoluer une mise en oeuvre VoIP où vous avez installé plusieurs passerelles et périphériques finaux

Cette configuration permet d'apporter des modifications à un point central, le contrôleur d'accès.

- Pour contrôler le contrôle d'admission des appels (CAC) afin de limiter le nombre d'appels sur le réseau

- Pour mettre en oeuvre l'utilisation d'un proxy sur le réseau pour gérer vos appels VoIP séparément du trafic de données

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce réseau est une topologie simple avec deux passerelles Cisco AS5300. Une passerelle se trouve à San José et l'autre à Raleigh. Sur chaque site, il existe une configuration de contrôleur d'accès qui s'exécute sur un Cisco 3640. Dans la topologie que présente cette section, un contrôleur d'accès n'est pas vraiment nécessaire pour passer des appels VoIP simples entre les deux passerelles. Mais le diagramme inclut un contrôleur d'accès afin de montrer l'aspect de la configuration complète.

Les configurations des contrôleurs d'accès Cisco pour cette topologie diffèrent d'une mise en oeuvre VoIP régulière de ces manières :

- Chaque passerelle de configuration de passerelle s'enregistre auprès du contrôleur d'accès local à l'aide des commandes h323-gateway voip interface. Dans ce cas, les passerelles sont des AS5300 et le contrôleur d'accès est le 3640.

- La cible de session de la commande dial-peer voice 2 voip pointe vers Enregistrement, Admission et Status (RAS) au lieu de l'adresse ipv4:ip appropriée. RAS effectue les tâches suivantes :

- Définit l'emplacement de la passerelle à enregistrer auprès du contrôleur d'accès

- Envoie des demandes d'admission pour chaque appel

- Effectue certaines interrogations d'informations d'état pour les appels

Dans le réseau H.323, vous avez un contrôleur d'accès principal par zone. Le contrôleur d'accès peut contrôler plusieurs passerelles ou mettre fin à des périphériques H.323 dans la zone. Dans la configuration que cette section illustre, un appel est acheminé vers la zone et le contrôleur d'accès appropriés. Ensuite, le contrôleur d'accès répond à la demande d'appel avec l'adresse IP de la passerelle enregistrée qui a le préfixe technologique (tech-prefix) qui correspond au numéro appelé.

Processus d'appel

Ces étapes expliquent le fonctionnement du processus du contrôleur d'accès. Un téléphone du côté de Raleigh appelle un téléphone du côté de San Jose :

1. Raleigh 5300A reçoit un appel du PBX au 4085556400, qui est un téléphone qui se connecte au PBX San Jose.

Ce numéro correspond au numéro sous la voix 2 de dial-peer et a également un préfixe technologique de 408#.

2. La demande d'admission au contrôleur d'accès Raleigh, Raleigh 3640A, inclut le préfixe technologique et le numéro appelé au format 408#4085556400.

Le 408556400 correspond à la commande de préfixe de zone de 408.......

3. Le contrôleur d'accès Raleigh envoie une demande d'emplacement au contrôleur d'accès San Jose, San Jose 3640A.

4. Étant donné que la configuration du contrôleur d'accès San Jose contient le San Jose 5300A avec un préfixe technologique de 408#, le contrôleur d'accès San Jose répond au contrôleur d'accès Raleigh avec l'adresse IP du San Jose 5300.

5. Cette adresse IP est transmise à Raleigh 5300A via une confirmation d'admission (ACF).

6. Raleigh 5300A ouvre un appel H.323 normal avec San Jose 5300A.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Raleigh 5300A

- Raleigh 3640A

- San José 5300A

- San José 3640A

Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:38 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:39 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

clock calendar–valid

ip subnet–zero

!

isdn switch–type primary–5ess

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri–group timeslots 1–24

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:D

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 9195552001

destination–pattern 919#9195552...

direct–inward–dial

port 0:D

prefix 919

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 4085556400

tech–prefix 408#

session target ras

!

num–exp 6... 4085556...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

ip mroute–cache

isdn switch–type primary–5ess

isdn incoming–voice modem

fair–queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.120.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id RALgk1 ipaddr 172.16.120.1 1718

h323–gateway voip h323–id RAL5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 919#

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

line con 0

transport input none

line 1 48

transport output lat pad telnet rlogin udptn v120 lapb–ta

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179850

ntp server 172.16.110.10

end

Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname Raleigh3640A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

!

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.120.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

no fair–queue

!

interface TokenRing1/0

no ip address

shutdown

ring–speed 16

!

ip classless

ip route 172.16.110.0 255.255.255.0 172.16.120.10

no ip http server

!

!

gatekeeper

zone local RALgk1 cisco.com

zone remote SJgk1 cisco.com 172.16.110.1 1719

zone prefix SJgk1 408.......

gw–type–prefix 408#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179864

ntp server 172.16.110.10

end

San José 5300A

SanJose5300A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 00:15:49 UTC Tue Mar 28 2000

! NVRAM config last updated at 00:15:50 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose5300A

!

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

resource–pool disable

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

isdn voice–call–failure 0

mta receive maximum–recipients 0

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

ds0–group 1 timeslots 1–4 type e&m–immediate–start

!

controller T1 1

clock source line secondary 1

!

controller T1 2

!

controller T1 3

!

!

voice–port 0:1

!

!

dial–peer voice 1 pots

answer–address 4085556001

destination–pattern 408#4085556...

direct–inward–dial

port 0:1

prefix 6

!

dial–peer voice 2 voip

destination–pattern 9195552...

tech–prefix 919#

session target ras

!

num–exp 2... 9195552...

gateway

!

interface Ethernet0

no ip address

!

interface FastEthernet0

ip address 172.16.110.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

h323–gateway voip interface

h323–gateway voip id SJgk1 ipaddr 172.16.110.1 1718

h323–gateway voip h323–id SJ5300A@cisco.com

h323–gateway voip tech–prefix 408#

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp clock–period 17179892

ntp server 172.16.110.10

end

San José 3640A

SanJose3640A# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! NVRAM config last updated at 00:05:33 UTC Tue Mar 28 2000

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password–encryption

!

hostname SanJose3640A

!

boot system flash c3640–ix–mz.120–7.T

logging buffered 50000 debugging

enable secret < password > [Choose a strong password with at least one capital letter, one number, and one special character.]

!

!

!

!

!

ip subnet–zero

!

ip dvmrp route–limit 20000

!

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.16.110.1 255.255.255.0

!

interface Serial1/0

no ip address

no ip mroute–cache

shutdown

no fair–queue

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 172.16.120.0 255.255.255.0 172.16.110.10

no ip http server

!

tftp–server flash:c3640–ix–mz.121–1.bin

!

gatekeeper

zone local SJgk1 cisco.com

zone remote RALgk1 cisco.com 172.16.120.1 1719

zone prefix RALgk1 919.......

gw–type–prefix 919#*

no shutdown

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

ntp server 172.16.110.10

end

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show debug : affiche les commandes debug activées

- undebug all : désactive tous les débogages

- show gatekeeper : affiche l'état du gatekeeper.

- show log : affiche la sortie du fichier journal

- show call active voice brief : affiche une version abrégée du contenu de la table d'appels active

L'écran affiche tous les appels avec la connexion actuelle via le routeur.

- show call active voice : affiche le contenu de la table d'appels active.

Cet affichage affiche tous les appels avec la connexion actuelle via le routeur.

- show gatekeeper endpoints : affiche l'état d'enregistrement des points d'extrémité sur le gatekeeper.

- show gatekeeper call : affiche les appels actifs traités par le gatekeeper.

- show gatekeeper gw : affiche l'état d'enregistrement des points d'extrémité pour le préfixe technologique

Vérification du routeur Raleigh 5300A

Raleigh5300A# show debug

ISDN:

ISDN Q931 packets debugging is on

ISDN Q931 packets debug DSLs. (On/Off/No DSL:1/0/–)

DSL  0 ––>  7

1 – – – – – – –

H.323 RAS:

H.323 RAS Messages debugging is on

voip:

voip ccAPI function enter/exit debugging is on

Raleigh5300A# undebug all

All possible debugging has been turned off

Raleigh5300A# show gatekeeper

Gateway  RAL5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper RALgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID RAL5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

Raleigh5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1048 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1048 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:47.624: ISDN Se0:23: RX <–  SETUP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:47.624:         Bearer Capability i = 0x8090A2

Mar 28 00:22:47.624:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.624:  Calling Party Number i = 0x2180, '9195552010', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.624:  Called Party Number i = 0xA1, '4085556400', Plan:ISDN,

Type:National

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  CALL_PROC pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:47.628:         Channel ID i = 0xA98393

Mar 28 00:22:47.628: ISDN Se0:23: TX –>  ALERTING pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:48.016: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callInfo={called=4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=1}, callID=0x61A088C4)

Mar 28 00:22:48.020: cc_process_call_setup_ind (event=0x61BB71B8)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.020: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x20, context=0x61A2C368)

Mar 28 00:22:48.020: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32) peer list:  tag(2)

called number (4085556400)

Mar 28 00:22:48.020: ssaSetupPeer cid(32), destPat(4085556400),

matched(10), prefix(),

peer(61C088AC)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallProceeding (callID=0x20, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x20, outbound

peer =2, dest=,

params=0x61A2C37C mode=0, *callID=0x61BBE868)

Mar 28 00:22:48.020: callingNumber=9195552010, calledNumber=4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.020: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.020: peer_tag=2

Mar 28 00:22:48.020: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x6174EC64, dest=, callParams=

{called=4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=2}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.020: ccCallSetContext (callID=0x21, context=0x61A8FD88)

Mar 28 00:22:48.024: RASlib::ras_sendto: msg length 115 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.024: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12119) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: successfully

rcvd message of length 7 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.028: RASLib::RASRecvData: RIP (seq# 12119) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock[61A18664]

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 24 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:48.044: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12119)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:49.232: ssaTraceSct: cid(33)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.232: ccCallAlert (callID=0x20, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.232: ccConferenceCreate (confID=0x61BBE8B0,

callID1=0x20, callID2=0x21, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x6174EC64,

srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_bridge_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.232: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3, modem=0x3

codec_bytes=1638535964, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.236: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:49.236: ssaTraceSct: cid(32)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.844: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x61B9ADAC,

dstCallId=0x20, srcCallId=0x21,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.848: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x6174EC64,

dstCallId=0x21, srcCallId=0x20,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.504: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x6174EC64, callID=0x21)

Mar 28 00:22:51.508: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:51.508: ssaTraceSct: cid(33)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.508: ccCallConnect (callID=0x20)

Mar 28 00:22:51.508: ssaFlushPeerTagQueue cid(32) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:51.508: ISDN Se0:23: TX –>  CONNECT pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: RX <–  CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:51.564: ISDN Se0:23: CALL_PROGRESS:

CALL_CONNECTED call id 0x11, bchan –1, dsl 0

Mar 28 00:22:54.620: cc_api_call_digit_begin

(vdbPtr=0x61B9ADAC, callID=0x20, digit=1, flags=0x1,

timestamp=0xCAAF06B, expiration=0x0)

Mar 28 00:22:54.620: sess_appl: ev(10=CC_EV_CALL_DIGIT_BEGIN),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.620: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.620: ccCallDigitBegin (callID=0x21, db=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:54.700: cc_api_call_digit (vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, digit=1, duration=130)

Mar 28 00:22:54.700: sess_appl: ev(9=CC_EV_CALL_DIGIT), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:54.700: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)

oldst2(4)

Mar 28 00:22:54.700: ccCallDigitEnd (callID=0x21, de=0x61BBE8EC)

Mar 28 00:22:55.120: ISDN Se0:23: RX <–  DISCONNECT pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:22:55.120:         Cause i = 0x8090 – Normal call clearing

Mar 28 00:22:55.120: %ISDN–6–DISCONNECT: Interface Serial0:18

disconnected from 9195552010 , call lasted 3 seconds

Mar 28 00:22:55.124: ISDN Se0:23: TX –>  RELEASE pd = 8  callref = 0x8030

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED),

cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(5)oldst(5)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ssa: Disconnected cid(32) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.124: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x6174EC64, srcCallID=0x21,

dstCallID=0x20, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x61B9ADAC, srcCallID=0x20,

dstCallID=0x21, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.124: ssaTraceSct: cid(32)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(33)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x20, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.124: ccCallDisconnect (callID=0x21, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.128: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.128: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12120) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:22:55.132: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12120) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:22:55.132: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x6174EC64,

callID=0x21, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.132: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(33), disp(0)

Mar 28 00:22:55.132: ssaTraceSct: cid(33)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(32)st2(7)oldst2(6)

Mar 28 00:22:55.140: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x61B9ADAC,

callID=0x20, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.140: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE), cid(32), disp(0)

Mar 28 00:22:55.140: ssaTraceSct: cid(32)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(1)in(1)fDest(1)

Mar 28 00:22:55.172: ISDN Se0:23: RX <–  RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x30

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from 172.16.120.2:51726 to

172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12121) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:14.255: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12121) rcvd

from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.120.2:51726 to 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12122) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.120.1:1719

Mar 28 00:23:59.259: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12122)

rcvd from [172.16.120.1:1719] on sock [0x61A18664]

Raleigh5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir>

<addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54320146hs.1 +1112 pid:1 Answer 9195552010 active

dur 00:00:15 tx:954/15972 rx:259/8288

Tele 0:D:36: tx:24500/5180/0ms g729r8 noise:–55 acom:0  i/0:–56/–44 dBm

4B   : 54320146hs.2 +1112 pid:2 Originate 4085556400 active

dur 00:00:15 tx:259/5180 rx:954/19080

IP 172.16.110.2:17024 rtt:4ms pl:16250/0ms lost:0/0/0 delay:50/50/70ms g729r8

Raleigh5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=56

LogicalIfIndex=26

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1414

TransmitBytes=20900

ReceivePackets=615

ReceiveBytes=19680

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=33700 ms

VoiceTxDuration=12300 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–55

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–45

InSignalLevel=–55

InfoActivity=2

ERLLevel=19

SessionTarget=

ImgPages=0

GENERIC:

SetupTime=54320146 ms

Index=2

PeerAddress=4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=57

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54321258

CallDuration=00:00:24

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=615

TransmitBytes=12300

ReceivePackets=1415

ReceiveBytes=28300

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.110.2

RemoteUDPPort=17024

RoundTripDelay=4 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=ras

OnTimeRvPlayout=25900

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=50 ms

ReceiveDelay=50 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

Raleigh5300A#

Vérification du routeur Raleigh 3640A

Raleigh3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726 RALgk1            VOIP–GW

H323–ID: RAL5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

Raleigh3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 408#*

Prefix: 919#*

Zone RALgk1 master gateway list:

172.16.120.2:1720 RAL5300A

Raleigh3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 239 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 239 messages logged

Trap logging: level informational, 106 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 115 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.019: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12119) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]      RASLib::parse_arq_nonstd: ARQ

Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.023:  RASlib::ras_sendto: msg length 7 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RASSendRIP: RIP (seq# 12119) sent to

172.16.120.2

Mar 28 00:22:48.023: RASLib::RAS_WK_TInit: ipsock [0x612328CC] setup

successful

Mar 28 00:22:48.027:       RASlib::ras_sendto: msg length 79 from

172.16.120.1:52893 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.027: RASLib::RASSendLRQ: LRQ (seq# 20) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.035: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

128 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.035:  RASLib::RASRecvData: LCF (seq# 20) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x612328CC] RASLib::parse_lcf_nonstd:

LCF Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.039: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:48.039: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12119) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

76 from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12120) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:22:55.127: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12120) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:14.247: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12121) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:14.251: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719 to

172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:14.251: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12121) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.251: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12122) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:23:59.255: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from

172.16.120.1:1719 to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:23:59.255: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12122) sent to 172.16.120.2

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.255: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12123) rcvd from

[172.16.120.2:51726] on sock [0x60F2F9A0]

Mar 28 00:24:44.259: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.120.1:1719

to 172.16.120.2:51726

Mar 28 00:24:44.259: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12123) sent to 172.16.120.2

Raleigh3640A#

Raleigh3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

18–6872                            41          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP: RAL5300A     9195552010    172.16.120.2    1720  172.16.120.2    51726

dst EP:              408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    1720

Raleigh3640A#

Vérification du routeur San Jose 5300A

SanJose5300A# show gatekeeper

Gateway  SJ5300A@cisco.com  is registered to Gatekeeper SJgk1

Alias list (CLI configured)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

Alias list (last RCF)

H323–ID SJ5300A@cisco.com

H323 resource thresholding is Disabled

SanJose5300A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1695 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1695 messages logged

Trap logging: level informational, 96 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.043: RASlib::ras_sendto: msg length 122 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.043: RASLib::RASSendARQ: ARQ (seq# 12092) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

24 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:48.047: RASLib::RASRecvData: ACF (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:48.047: cc_api_call_setup_ind (vdbPtr=0x616F8D2C,

callInfo={called=408#4085556400,

calling=9195552010, fdest=1 peer_tag=2}, callID=0x6199B54C)

Mar 28 00:22:48.051: cc_process_call_setup_ind (event=0x619B3954)

handed call to app "SESSION"

Mar 28 00:22:48.051: sess_appl: ev(23=CC_EV_CALL_SETUP_IND), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x19, context=0x61A643D8)

Mar 28 00:22:48.051: ssaCallSetupInd finalDest cllng(9195552010),

clled(408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25) peer list:  tag(1)

called number (408#4085556400)

Mar 28 00:22:48.051: ssaSetupPeer cid(25), destPat(408#4085556400),

matched(11), prefix(6),

peer(61A03B88)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallProceeding (callID=0x19, prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetupRequest (Inbound call = 0x19,

outbound peer =1, dest=,

params=0x61A643EC mode=0, *callID=0x619BB9F0)

Mar 28 00:22:48.051: callingNumber=9195552010, calledNumber=408#4085556400,

redirectNumber=

Mar 28 00:22:48.051: accountNumber=, finalDestFlag=1,

guid=1acb.27d8.98f4.0043.0000.0000.205d.0abc

Mar 28 00:22:48.051: peer_tag=1

Mar 28 00:22:48.051: ccIFCallSetupRequest: (vdbPtr=0x619AC884,

dest=, callParams=

{called=408#4085556400, calling=9195552010, fdest=1, voice_peer_tag=1}, mode=0x0)

Mar 28 00:22:48.051: ccCallSetContext (callID=0x1A, context=0x61A6DCC8)

Mar 28 00:22:48.235: cc_api_call_proceeding(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A,

prog_ind=0x0)

Mar 28 00:22:48.235: sess_appl: ev(20=CC_EV_CALL_PROCEEDING), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(0)cfid(–1)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:48.235: ssaIgnore cid(26), st(1),oldst(1), ev(20)

Mar 28 00:22:49.215: cc_api_call_alert(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: sess_appl: ev(7=CC_EV_CALL_ALERT), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:49.215: ssaTraceSct: cid(26)st(1)oldst(1)cfid(–1)csize(0)in(0)fDest(0)

–cid2(25)st2(1)oldst2(0)

Mar 28 00:22:49.215: ccCallAlert (callID=0x19, prog_ind=0x8, sig_ind=0x1)

Mar 28 00:22:49.215: ccConferenceCreate (confID=0x619BBA38, callID1=0x19,

callID2=0x1A, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x616F8D2C,

srcCallID=0x19,dstCallID=0x1A, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_bridge_done (confID=0xD, srcIF=0x619AC884,

srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:49.219: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x616F8D2C, dstCallId=0x19,

srcCallId=0x1A, caps={codec=0xEBF7, fax_rate=0xFF, vad=0x3,

modem=0x3codec_bytes=1637472312, signal_type=2})

Mar 28 00:22:49.219: sess_appl: ev(28=CC_EV_CONF_CREATE_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:49.219: ssaTraceSct: cid(25)st(3)oldst(0)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(3)oldst2(1)

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ind (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19 caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.631: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x619AC884,

dstCallId=0x1A, srcCallId=0x19,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:49.635: cc_api_caps_ack (dstVdbPtr=0x616F8D2C,

dstCallId=0x19, srcCallId=0x1A,

caps={codec=0x4, fax_rate=0x2, vad=0x2, modem=0x1

codec_bytes=20, signal_type=0})

Mar 28 00:22:51.491: cc_api_call_connected(vdbPtr=0x619AC884, callID=0x1A)

Mar 28 00:22:51.491: sess_appl: ev(8=CC_EV_CALL_CONNECTED), cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:51.491: ssaTraceSct: cid(26)st(4)oldst(1)cfid(13)

csize(0)in(0)fDest(0)–cid2(25)st2(4)oldst2(3)

Mar 28 00:22:51.491: ccCallConnect (callID=0x19)

Mar 28 00:22:51.491: ssaFlushPeerTagQueue cid(25) peer list: (empty)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_call_disconnected(vdbPtr=0x0, callID=0x19, cause=0x10)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(12=CC_EV_CALL_DISCONNECTED), cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(5)oldst(3)cfid(13)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26) st2(5)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ssa: Disconnected cid(25) state(5) cause(0x10)

Mar 28 00:22:55.119: ccConferenceDestroy (confID=0xD, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x616F8D2C, srcCallID=0x19, dstCallID=0x1A, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: cc_api_bridge_drop_done (confID=0xD,

srcIF=0x619AC884, srcCallID=0x1A, dstCallID=0x19, disposition=0 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: sess_appl: ev(29=CC_EV_CONF_DESTROY_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.119: ssaTraceSct: cid(25)st(6)oldst(5)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2(6)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x19, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.119: ccCallDisconnect (callID=0x1A, cause=0x10 tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.123: RASlib::ras_sendto: msg length 76 from

172.16.110.2:52521 to 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.123: RASLib::RASSendDRQ: DRQ (seq# 12093) sent to

172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 3 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.127: RASLib::RASRecvData: DCF (seq# 12093) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:22:55.127: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x0,

callID=0x19, disp=0, tag=0x0)

Mar 28 00:22:55.127: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(25), disp(0)

Mar 28 00:22:55.127: ssaTraceSct: cid(25)st(7)oldst(6)cfid(–1)

csize(0)in(1)fDest(1)–cid2(26)st2 (7)oldst2(4)

Mar 28 00:22:55.139: cc_api_call_disconnect_done(vdbPtr=0x619AC884,

callID=0x1A, disp=0, tag=0x61A630BC)

Mar 28 00:22:55.139: sess_appl: ev(13=CC_EV_CALL_DISCONNECT_DONE),

cid(26), disp(0)

Mar 28 00:22:55.139: ssaTraceSct: cid(26)st(7)oldst(4)cfid(–1)

csize(1)in(0)fDest(0)

Mar 28 00:22:55.443: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.443: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12094) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:22:55.447: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12094) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:23:40.448: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.448: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12095) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:23:40.452: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:24:25.452: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.452: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12096) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:24:25.456: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12096) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

Mar 28 00:25:10.457: RASlib::ras_sendto: msg length 74 from 172.16.110.2:52521 to

172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.457: RASLib::RASSendRRQ: RRQ (seq# 12097) sent to 172.16.110.1

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message

of length 52 from 172.16.110.1:1719

Mar 28 00:25:10.461: RASLib::RASRecvData: RCF (seq# 12097) rcvd

from [172.16.110.1:1719] on sock [0x61752218]

SanJose5300A#

Raleigh5300A# show call active voice brief

<ID>: <start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes> <state>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

FR <protocol><y/n><y/n><y/n><on/off> [int dici cid] vad: dtmf: seq:

sig: <codec> (payload size)

Tele <int>: tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l> dBm

4B   : 54285525hs.1 +1107 pid:2 Answer 9195552010 active

dur 00:00:38 tx:2106/42120 rx:1023/20460

IP 172.16.120.2:17698 rtt:4ms pl:19920/0ms lost:0/0/0 delay:30/30/70ms g729r8

4B   : 54285543hs.1 +1089 pid:1 Originate 408#4085556400 active

dur 00:00:38 tx:1023/–5040 rx:2125/68000

Tele 0:1 (30): tx:47730/42500/0ms g729r8 noise:–72 acom:0  i/0:–41/–41 dBm

SanJose5300A# show call active voice

GENERIC:

SetupTime=54285525 ms

Index=1

PeerAddress=9195552010

PeerSubAddress=

PeerId=2

PeerIfIndex=17

LogicalIfIndex=0

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=2

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=2415

TransmitBytes=48300

ReceivePackets=1055

ReceiveBytes=21100

VOIP:

ConnectionId[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

RemoteIPAddress=172.16.120.2

RemoteUDPPort=17698

RoundTripDelay=65535 ms

SelectedQoS=best–effort

tx_DtmfRelay=inband–voice

SessionProtocol=cisco

SessionTarget=

OnTimeRvPlayout=21090

GapFillWithSilence=0 ms

GapFillWithPrediction=0 ms

GapFillWithInterpolation=0 ms

GapFillWithRedundancy=0 ms

HiWaterPlayoutDelay=70 ms

LoWaterPlayoutDelay=30 ms

ReceiveDelay=30 ms

LostPackets=0

EarlyPackets=0

LatePackets=0

VAD = enabled

CoderTypeRate=g729r8

CodecBytes=20

SignalingType=cas

GENERIC:

SetupTime=54285543 ms

Index=1

PeerAddress=408#4085556400

PeerSubAddress=

PeerId=1

PeerIfIndex=16

LogicalIfIndex=13

ConnectTime=54286632

CallDuration=00:00:44

CallState=4

CallOrigin=1

ChargedUnits=0

InfoType=2

TransmitPackets=1055

TransmitBytes=–8108

ReceivePackets=2434

ReceiveBytes=77888

TELE:

ConnectionId=[0x1ACB27D8 0x98F4004B 0x0 0x206098B4]

TxDuration=53920 ms

VoiceTxDuration=48690 ms

FaxTxDuration=0 ms

CoderTypeRate=g729r8

NoiseLevel=–72

ACOMLevel=0

OutSignalLevel=–71

InSignalLevel=–43

InfoActivity=2

ERLLevel=9

SessionTarget=

ImgPages=0

SanJose5300A#

Vérification du routeur San Jose 3640A

SanJose3640A# show gatekeeper end

GATEKEEPER ENDPOINT REGISTRATION

================================

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port  Zone Name         Type    F

––––––––––––––– ––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––         ––––    ––

172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521 SJgk1             VOIP–GW

H323–ID: SJ5300A@cisco.com

Total number of active registrations = 1

SanJose3640A# show gatekeeper gw

GATEWAY TYPE PREFIX TABLE

=========================

Prefix: 919#*

Prefix: 408#*

Zone SJgk1 master gateway list:

172.16.110.2:1720 SJ5300A

SanJose3640A# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: level debugging, 1266 messages logged

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 1258 messages logged

Trap logging: level informational, 102 message lines logged

Log Buffer (50000 bytes):

Mar 28 00:22:48.025: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of

length 79 from 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.029: RASLib::RASRecvData: LRQ (seq# 20) rcvd from

[172.16.120.1:52893] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_lrq_nonstd: LRQ Nonstd

decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.033: RASlib::ras_sendto: msg length 128 from 172.16.110.1:1719

to 172.16.120.1:52893

Mar 28 00:22:48.033: RASLib::RASSendLCF: LCF (seq# 20) sent to 172.16.120.1

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

122 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.049: RASLib::RASRecvData: ARQ (seq# 12092) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04] RASLib::parse_arq_nonstd:

ARQ Nonstd decode succeeded, remlen = 0

Mar 28 00:22:48.053: RASlib::ras_sendto: msg length 24 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:48.053: RASLib::RASSendACF: ACF (seq# 12092) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 76

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASRecvData: DRQ (seq# 12093) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.129: RASlib::ras_sendto: msg length 3 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.129: RASLib::RASSendDCF: DCF (seq# 12093) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.449: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12094) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:22:55.453: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:22:55.453: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12094) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:23:40.453: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12095) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:23:40.457: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:23:40.457: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12095) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:24:25.457: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length 74

from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12096) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:24:25.461: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:24:25.461: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12096) sent to 172.16.110.2

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: successfully rcvd message of length

74 from 172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.465: RASLib::RASRecvData: RRQ (seq# 12097) rcvd from

[172.16.110.2:52521] on sock [0x60FE9B04]

Mar 28 00:25:10.465: RASlib::ras_sendto: msg length 52 from 172.16.110.1:1719 to

172.16.110.2:52521

Mar 28 00:25:10.469: RASLib::RASSendRCF: RCF (seq# 12097) sent to 172.16.110.2

SanJose3640A#

SanJose3640A# show gatekeeper call

Total number of active calls = 1

Informations sur l'appel du contrôleur d'accès

.

GATEKEEPER CALL INFO

====================

LocalCallID                        Age(secs)   BW

15–6872                            60          64(Kbps)

Endpt(s): Alias        E.164Addr     CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr   Port

src EP:              9195552010

dst EP: SJ5300A      408#408555640 172.16.110.2    1720  172.16.110.2    52521

SanJose3640A#

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Remarque : Avant d'émettre des commandes debug, reportez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug ras

- debug h245 asn1

- debug h225 asn1

Remarque : reportez-vous à Présentation et dépannage de la durée de vie et du processus de vieillissement du contrôleur d'accès. Ce document décrit comment le contrôleur d'accès Cisco vieillit les terminaux en utilisant la valeur TTL (Time to Live).

Informations connexes

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Support produit pour Voix et Communications IP

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems