Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Références produit

Fonctionnalités

Configuration

Prise en charge de la plate-forme

Informations sur le brochage

Informations connexes

Introduction

Une interface du Foreign Exchange Station (FXS) se connecte directement à un téléphone standard, télécopieur, ou périphérique similaire et fourni la sonnerie, la tension et la tonalité. L'interface de Cisco FXS est un connecteur RJ-11 qui permet des raccordements à l'équipement de service téléphonique de base, aux claviers, et aux autocommutateurs privés (PBX).

Pour plus d'informations et de dépannage, consultez l'outil TAC Case Collection (clients enregistrés uniquement).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est actif, assurez-vous de bien comprendre l'incidence potentielle de chaque commande avant de l'utiliser.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Références produit

Station eXchange étrangère = FXS

Numérotation directe entrante = DID

Carte d'interface vocale = VIC

Carte d'interface

Description

VIC-2FXS

VIC FXS à deux ports

VIC2-2FXS

VIC FXS à deux ports

VIC-2DID

VIC bifonction DID/FXS à deux ports. Le mode DID est le mode de fonctionnement par défaut.

VIC-4FXS/DID

VIC double fonction FXS/DID à quatre ports. Le mode FXS est le mode de fonctionnement par défaut.

Remarque : VIC2 indique une nouvelle génération.

Fonctionnalités

Fonctionnalité

Description

Ports vocaux

Deux ou quatre ports FXS

Connexions

Se connecte à un téléphone ou un télécopieur, ou à un PBX ou à un jeu de clés qui émule un téléphone. Utilise des connecteurs RJ-11.
Remarque : La connexion de bout en bout entre la prise CO RJ11 et le port vocal du routeur doit être une connexion directe. Cela signifie que TIP va à TIP et RING à RING. Normalement, le central téléphonique fournit une interface pour laquelle un câble RJ11 enroulé standard peut être utilisé, car la connexion qui en résulte est droite. Cependant, parfois, le CO ne peut pas inverser les brochages et, par conséquent, un câble RJ11 droit est nécessaire.
Définitions :

- Brochage du câble RJ11 enroulé => TIP à RING, RING à TIP

- Broches pour câble droit RJ11=> TIP à TIP, Sonnerie à SONNERIE

Remarque : Les services de démarrage au sol FXS sont sensibles à la polarité et des comportements indésirables, tels que les appels échoués, peuvent se produire si les conventions de polarité appropriées ne sont pas respectées.

Jeu de fonctions du logiciel Cisco IOS®

Nécessite un ensemble de fonctions « Plus » ou “ IPVOICE ”.

Configuration

Pour la configuration des fonctionnalités vocales dans le logiciel Cisco IOS, reportez-vous à Voix sur IP pour la gamme Cisco 3600.

Remarque : Dans le logiciel Cisco IOS, exécutez la commande de configuration globale voice-port <slot>/<slot VIC>/<unit> pour configurer les paramètres du port voix.

Les commandes permettant de configurer la voix sur IP (VoIP) sur les routeurs Cisco sont très similaires sur toutes les plates-formes de routeur présentées ici.

Pour la configuration des fonctionnalités vocales dans Catalyst OS (CatOS) sur Catalyst 4000, reportez-vous à Configuration des interfaces vocales.

Prise en charge de la plate-forme

Note : Le tableau ci-après a été fractionné en raison de préoccupations spatiales.

Support du logiciel Cisco IOS 1

17502

17512, 17602

VG200

2600, 3620

2600XM

Module de porteuse

Non obligatoire

Non obligatoire

NM-1V NM-2V

NM-1V NM-2V

NM-1V NM-2V

NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE

NM-HDV2

VIC-2FXS

Toutes les versions

Toutes les versions

12.1(3)T, 12.1(3)T

Toutes les versions

Toutes les versions

Non pris en charge

Non pris en charge

VIC2-2FXS

Non pris en charge

12.2(15)ZL, 12.3(4)T, 12.3(4)XG, 12.3(5)

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.3(7)T

VIC-2DID^4

Non pris en charge

12.2(2)X*, 12.2(4)X*, 12.2(4)Y*, 12.2(8)Y*, 12.2(11)Y*, 12.2(13)T, 12.2(13)Z*, 12.2(15)Z*

12.1(5)XM1, 12.2(2)T, 12.2(2)XT, 12.3(1)

12.1(5)XM1, 12.2(2)T, 12.2(2)XT, 12.2(11)YT, 12.3(1)

Toutes les versions

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.3(7)T

VIC-4FXS/DID^5

Non pris en charge

12.2(15)ZL, 12.2(8)YN, 12.3(2)T, 12.3(4)XG, 12.3(5)

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.3(7)T

Support du logiciel Cisco IOS 1

36403

36603

2691, 3700

IAD2431, IAD2432

Catalyst 4000

MRP ICS7750

Module de porteuse

NM-1V NM-2V

NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE

NM-1V NM-2V

NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE

NM-1V NM-2V

NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE

NM-HDV2

Non obligatoire

WS-X4604 AGM

Non obligatoire

VIC-2FXS

11.3(1)T, tous les 12.x

Non pris en charge

Toutes les versions

Non pris en charge

Toutes les versions

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

12.1(3a)XI

12.2(1) XD

VIC2-2FXS

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.3(7)T

12.3(4)XD, 12.3(7)T

Non pris en charge

Non pris en charge

VIC-2DID^4

12.1(5)XM1, 12.2(2)T, 12.2(2)XT, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.1(5)XM1, 12.2(2)T, 12.2(2)XT, 12.2(11)YT, 12.3(1), 12.3(2)T

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

Toutes les versions

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.3(7)T

Non pris en charge

Non pris en charge

12.2(4)YH, 12.2(8)YL, 12.2(8)YM, 12.2(8)YN, 12.2(11)YU, 12.2(11)YV, 12.2(13)ZH, 12.2(15)ZL, 12 3(2)XA

VIC-4FXS/DID^5

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

Non pris en charge

12.2(15)ZJ, 12.3(4)T

12.3(7)T

12.3(4)XD, 12.3(7)T

Non pris en charge

12.2(4) XL3

1 La voix nécessite un ensemble de fonctionnalités vocales du logiciel Cisco IOS sur les routeurs de la gamme Cisco 1700 et un ensemble de fonctionnalités du logiciel Cisco IOS Plus sur les routeurs des gammes Cisco 2600, 3600 et 3700.

2 Sur les plates-formes vocales du Cisco 1700, un ou plusieurs modules PVDM (Packet Voice Voice Interface Card) sont nécessaires pour prendre en charge les cartes d'interface voix (VIC) ou les ports voix peuvent ne pas être présents dans la configuration active. Les modules PVDM sont équipés de processeurs de signal numérique (DSP) qui rendent les cartes VIC pleinement fonctionnelles et sont installés sur la carte mère de la gamme Cisco 1700. Pour plus d'informations, référez-vous à Dépannage des cartes d'interface vocale non reconnues sur les routeurs Cisco 1750, 1751 et 1760. Sur les routeurs des gammes Cisco VG200, 2600, 2600XM, 2691, 3600 et 3700, les modules de réseau opérateur (NM-1V, NM-2V, NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE, M-HDV2) sont fournis avec les DSP installés sur le module.

3 La voix n'est pas prise en charge sur les routeurs de la gamme Cisco 3631.

4 La carte VIC-2DID peut fonctionner en mode DID (paramètre par défaut) et FXS sur les routeurs Cisco 1751 et 1760, et lorsqu'elle est installée dans les routeurs NM-1V et NM-2V sur d'autres plates-formes vocales. Lorsqu'elle est installée dans un NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE et NM-HDV2, la carte VIC-2DID fonctionne uniquement en mode DID jusqu'à la version IOS 12.4(3) lorsque les modes DID et FXS sont pris en charge.

5 La carte VIC-4FXS/DID peut fonctionner en mode FXS (paramètre par défaut) et DID sur les routeurs Cisco 1751 et 1760. Sur d'autres plates-formes vocales, la carte VIC-4FXS/DID fonctionne uniquement en mode FXS lorsqu'elle est installée dans une version NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE et NM-HDV2 jusqu'à la version IOS 12.3(14)T où les deux modes de fonctionnement sont disponibles.

Support du logiciel Cisco IOS^1

28012

2811, 2821, 28512

3825, 38452

Module de porteuse

Non obligatoire

Emplacement en châssis

NM-1V NM-2V

NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE

NM-HDV2

Emplacement en châssis

NM-1V NM-2V

NM-HD-1V, NM-HD-2V, NM-HD-2VE

NM-HDV2

VIC-2FXS

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

VIC2-2FXS

12.3(8)T4

12.3(8)T4

Non pris en charge

12.3(8)T4

12.3(8)T4

12.3(11)T

Non pris en charge

12.3(11)T

12.3(11)T

VIC-2DID^3

12.3(8)T4

12.3(8)T4

Non pris en charge

12.3(8)T4

12.3(8)T4

12.3(11)T

Non pris en charge

12.3(11)T

12.3(11)T

VIC-4FXS/DID^4

12.3(8)T4

12.3(8)T4

Non pris en charge

12.3(8)T4

12.3(8)T4

12.3(11)T

Non pris en charge

12.3(11)T

12.3(11)T

1 La voix nécessite un minimum de fonctionnalités IPVOICE du logiciel Cisco IOS sur les plates-formes de routeur à services intégrés Cisco (ISR).

2 Sur les plates-formes vocales Cisco 2801, 2811, 2821, 2851, 3825 et 3845, une ou plusieurs cartes DSP PVDM2 sont nécessaires pour prendre en charge les cartes VIC et VWIC si elles sont installées sur les logements WIC de châssis, ou les ports voix dans la configuration en cours. Les cartes DSP PVDM2 contiennent des DSP qui rendent les cartes VIC pleinement fonctionnelles et sont installées sur la carte mère de ces plates-formes ISR. Si des cartes VIC et VWIC sont installées dans un module de réseau, le module lui-même doit disposer de certains DSP.

3 La carte VIC-2DID peut fonctionner en mode DID (paramètre par défaut) et FXS sur le Cisco 2801. Le mode DID est pris en charge à partir de IOS 12.3(8)T4, tandis que le mode FXS est pris en charge dans IOS 12.3(11)T à partir de. Sur d'autres plates-formes ISR, la carte VIC-2DID fonctionne uniquement en mode DID jusqu'à la version IOS 12.4(3) où les modes DID et FXS sont pris en charge.

4 La carte VIC-4FXS/DID peut fonctionner en mode FXS (paramètre par défaut) et DID sur le Cisco 2801. Sur d'autres plates-formes ISR, la carte VIC-4FXS/DID fonctionne uniquement en mode FXS jusqu'à la version IOS 12.3(14)T où les deux modes de fonctionnement sont disponibles pour la carte VIC-4FXS/DID sur les Cisco 2811, 2821, 2851, 3825 et 3 Plates-formes ISR45.

Informations sur le brochage

Le port zéro de la carte VIC-2FXS est conçu pour accueillir un téléphone à deux lignes de style américain, au lieu du téléphone à une ligne de style européen habituel.

Cela signifie qu'en plus des broches trois et quatre utilisées, les broches deux et cinq sont également surveillées. Dans certains combinés, il est possible que les broches 2 et 5 soient câblées pour permettre le rappel du dernier numéro ou le renvoi d'appels. Si c'est le cas, le port zéro de la carte d'interface virtuelle suppose que vous avez un téléphone à deux lignes et le port 1 est arrêté.

Afin de vérifier cela, utilisez seulement deux fils dans le câble entre la carte d'interface virtuelle et le téléphone et vérifiez que le port 1 redevient actif.

- Broche 1 : aucune connexion

- Broche 2 - pointe de ligne 2

- Broche 3 : ligne : une sonnerie

- Broche 4 : ligne—un bout

- Broche 5 : ligne—deux anneaux

- Broche 6 : ligne : aucune connexion

Remarque : Les versions du logiciel Cisco IOS fournies sont généralement la version minimale requise pour prendre en charge la plate-forme, le module ou la fonction en question. Afin de trouver une liste complète des versions du logiciel Cisco IOS dans lesquelles une fonctionnalité, un module, une carte d'interface ou un châssis est pris en charge, utilisez l'outil Software Advisor (enregistré uniquement).

Informations connexes

- Matrice de compatibilité matérielle vocale pour les routeurs Cisco 1750, 2600, 3600 et VG200 et les commutateurs Catalyst 4000, 5000 et 6000

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems