Contenu

Introduction

Comment résoudre l'erreur reçue sur Unified Presence Server lorsque vous essayez de démarrer des services sur un nouvel abonné ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment résoudre l'erreur « Échec de la mise à jour du ou des services » reçue sur Unified Presence Server lorsque vous essayez de démarrer des services sur un nouvel abonné.

Comment résoudre l'erreur reçue sur Unified Presence Server lorsque vous essayez de démarrer des services sur un nouvel abonné ?

Ce message d'erreur s'affiche lorsque le noeud Abonné CUPS (Cisco Unified Presence Server) n'a pas été ajouté au DetaultCUPSubcluster une fois le deuxième noeud installé.

1. Accédez à la page d'administration de Cisco Unified Presence Server > System > Cluster Topology > Subclusters. Faites glisser l'abonné Cisco Unified Presence récemment installé sur le sous-cluster DefaultCUPSubcluster.

2. Activez les services.

Informations connexes

- Guide d'installation et de mise à niveau de Cisco Unified Presence Server

- Support et documentation techniques - Cisco Systems