Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Utiliser l'utilitaire Kill

Informations connexes

Introduction

L'utilitaire Kill vous permet de mettre fin à un processus Cisco Intelligent Contact Management (ICM) dans une session Telnet. La terminaison se produit de la même manière qu'une terminaison de processus avec l'utilisation de Microsoft Windows NT Task Manager.

Remarque : Pour plus d'informations sur Telnet, référez-vous à Utilisation de Telnet pour exécuter des utilitaires sur des terminaux Cisco ICM distants.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Utiliser l'utilitaire Kill

Afin d'utiliser l'utilitaire Kill, déterminez d'abord le processus à terminer. Pour plus d'informations sur la façon de déterminer le processus, référez-vous à Utilisation de la commande pstat. Pour plus d'informations sur la commande findstr, référez-vous à Comment utiliser la commande findstr.

Dans cet exemple, l'utilitaire opctest n'a pas été fermé correctement :

Les options disponibles avec l'utilitaire Kill sont les suivantes :

Option

Définition

-f

Tuer le processus des forces

pid

ID de processus du processus à tuer, que la commande tlist (liste des tâches) fournit

motif

Compléter le nom de la tâche ou le modèle d'expression régulière à comparer aux noms de la tâche et aux titres de la fenêtre

Informations connexes

- Utilisation de Telnet pour exécuter des utilitaires sur des terminaux Cisco ICM distants

- Utilisation de la commande pstat

- Comment utiliser la commande findstr ?

- Support et documentation techniques - Cisco Systems