Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Vérifier

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment reproduire des données/données audio PCM (Pulse Code Modulation) dès que la capture est terminée, sans utiliser de décodeur PCM.

Conditions préalables

Exigences

Cette fonctionnalité a été développée pour les plates-formes Cisco ISRG2 (Integrated Services Router Generation 2) et Cisco VG350 Analog Voice Gateway, qui incluent :

- Gamme 2900

- Gamme 3900

- Gamme 3900e

- VG350

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Une configuration de test et une capture ARGOT DS0 dump/PCM sont affichées :

monitor pcm-tracer

monitor pcm-tracer profile 1

!--- "10" is the active B-Channel

capture-tdm E1 0/1/1 ds0 10

!--- Must configure, unit in minutes

monitor pcm-tracer capture-duration 2

!--- File name that will store in flash:

monitor pcm-tracer capture-destination pcmdata

!--- Delay unit in seconds

monitor pcm-tracer delayed-start 2

!--- Command to enable debug to trigger and rest capture

Router#debug pcm-trace

!--- Command to start the capture

Router#monitor pcm-trace start profile 1

Router#show log

.

.

.

009636: Nov 19 03:56:10.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty1

(64.104.205.247)

009637: Nov 19 03:56:13.479: pcmt_capture_process: PCM Tracer to start after

2 seconds

009638: Nov 19 03:56:15.480: pcmt_capture_process: PCM Tracer: start capture

009639: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_config_init: path pcmdata

009640: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_reset

009641: Nov 19 03:56:15.480: %PCM_TRACER-6-PCMT_START: Starting PCM Trace on

channel under profile 1

009642: Nov 19 03:56:15.480: pcmt_start_capture: Slot 0, subslot 1, port 1, chan 10

009643: Nov 19 03:56:15.480: ds0_tdm_get_connect_info(0/1/1:10)

009644: Nov 19 03:56:15.480: ds0_tdm_get_connect_info: rx_str 80, rx_chan 0,

tx_str 32, tx_chan 42

009645: Nov 19 03:56:15.480: pcmt_start_capture: PCM Tracer configure for

trace 0/1/1:10

009646: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr

009647: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: ds0_dump_info index 0,

str 80, ts 0

009648: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: ds0_dump_info index 1,

str 32, ts 42

009649: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: tdm_map count 2

009650: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_configure_ctcr: DS0 dump PCM Tracer:

trace channel: 0/1/1:10

009651: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_mem_init

009652: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_mem_init: Allocated capture buffer ptr

0x0EA30000, size 0x001D4C00

009653: Nov 19 03:56:15.480: ds0_dump_start_capture: Capture_type 2, slot 0

009654: Nov 19 03:56:15.480: %DS0_DUMP-6-PCM_TRACE_STARTED: PCM capture started.

009655: Nov 19 03:58:15.479: %DS0_DUMP-6-PCMT_COPY_STARTED: PCM capture file

copy started.

009656: Nov 19 03:58:15.479: ds0_copy_dump_data_to_ifs: begin addr 0x0EA30000,

end addr 0x0EC04C00

009657: Nov 19 03:58:15.479: ds0_copy_dump_data_to_ifs: Allocate copy buffer ptr

0x2AC67260, size 0x000EA600

009658: Nov 19 03:58:15.481: ds0_copy_dump_data_to_ifs: Copy trace contents to

pcmdata_rx_0_1_1_10 size 0x000EA600

009659: Nov 19 03:58:17.256: ds0_copy_dump_data_to_ifs: Copy trace contents to

pcmdata_tx_0_1_1_10 size 0x000EA600

009660: Nov 19 03:58:19.078: %DS0_DUMP-6-PCMT_COPY_COMPLETED: PCM capture copy

completed.

009661: Nov 19 03:58:19.078: ds0_dump_mem_init

009662: Nov 19 03:58:19.078: ds0_dump_mem_init: Free capture buffer ptr 0x0EA30000,

size 0x001D4C00

.

.

.

Une fois la capture terminée, les fichiers capturés peuvent être trouvés à partir de la mémoire flash :

Router#show flash:

-#- --length-- -----date/time------ path

.

.

.

19      960000 Nov 19 2012 04:13:26 +00:00 pcmdata_rx_0_1_1_10

20      960000 Nov 19 2012 04:13:28 +00:00 pcmdata_tx_0_1_1_10

.

.

.

Le fichier capturé peut être reproduit sur Audacity ou Adobe Audition sans décodeur PCM.

Afin de configurer et de configurer la relecture audio sur Audacity, complétez ces étapes :

1. Ouvrez l'application Audacity.

2. Choisissez Projet > Importer des données brutes.

3. Ouvrez le fichier de capture PCM.

4. Dans la fenêtre Import Raw Data, choisissez ou configurez les paramètres suivants :

1. Loi U (pour T1) ou Loi A (pour E1)

2. big-endian

3. 1 canal (mono)

4. Décalage de début : 0 octet

5. Montant à importer : 100 %

6. Fréquence d'échantillonnage : 8 000 Hz

Afin de configurer la lecture audio sur Adobe Audition, procédez comme suit :

1. Nommez le fichier de capture PCM avec une extension .pcm.

2. Ouvrez l'application Adobe Audition.

3. Choisissez Fichier > Ouvrir.

4. Choisissez PCM Raw Data afin d'ouvrir le fichier de capture PCM.

5. Dans la fenêtre Interpret Sample Format As, choisissez ou configurez les paramètres suivants :

1. Taux d'échantillonnage : 8000

2. Canaux : Mono

3. Résolution : 16 bits

6. Dans la fenêtre Données formatées en tant que, choisissez 8 bits mu-Law Compressed (pour T1) ou 8 bits A-Law Compressed (pour E1).

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.