Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Cisco PGW 2200 - Configuration et dépannage du COT SS7 en mode de signalisation

Travail COT SS7

Configuration COT SS7 sur Cisco PGW 2200

Dépannage COT SS7 sur le Cisco PGW 2200 en mode de signalisation

Dépannage COT SS7 sur le Cisco PGW 2200 dans le contrôle des appels

Informations connexes

Introduction

Ce document explique comment le test de continuité (COT) fonctionne pour le Cisco PGW 2200 en mode de signalisation configuré. COT est une procédure de diagnostic automatisée exécutée dans le réseau téléphonique public commuté (RTPC) SS7 (Signaling System 7) entre les commutateurs pour s'assurer que les circuits sont en service et ne subissent pas de perte excessive de signal. Cette validation est effectuée en envoyant des tonalités sur le canal porteur. Il est effectué par échantillonnage. Par exemple, sur 10 % des appels (dans le Cisco PGW 2200, le taux d'échantillonnage est défini par CotPourcentage).

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document devraient avoir connaissance des sujets suivants :

- Contrôleur de passerelle média Cisco version 7

- Contrôleur de passerelle Cisco Media version 9

- Test de continuité

- COT SS7 - Temporisateurs ISUP (voir UIT Q.704 - Section 16.8 pour plus d'explications).

- Test COT - Voir UIT Q.784 - Section 1.4.x Appel de test de contrôle de continuité et Section 6.1.x Appel de contrôle de continuité.

- COT SS7 - Application de la partie utilisateur RNIS du système de signalisation CCITT no 7 pour les interconnexions RNIS internationales ( voir Q.767 ).

- GR-246-CORE Annexe B - Explique la précision de la génération de tonalité, la détection des COT, les interruptions de tonalité, le temps de reconnaissance de fin de tonalité et le temps de reconnaissance de tonalité

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le commutateur logiciel Cisco PGW 2200.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informations générales

Puisque le chemin du support est distinct du chemin de signalisation, SS7 nécessite des moyens spécifiques pour valider le canal du support avant l'établissement de l'appel.

Le COT est demandé par le Cisco PGW 2200 en tant que requête IAM ou en tant que message ISUP SS7 distinct à l'aide de la requête de contrôle de continuité (CCR) ou du message de réservation de circuit (CRM). Deux types de COT sont les méthodes de bouclage et de transpondeur (vérification de la tonalité) (voir le tableau). La passerelle Cisco PGW 2200 de destination place le circuit associé en mode bouclé 2010 Hz ou en mode transpondeur 1780 Hz (voir le tableau). La forme de bouclage de COT est utilisée sur les liaisons à 4 fils. Dans le cas des deux fils, lorsque le commutateur d’origine envoie une tonalité, le commutateur récepteur envoie une tonalité de fréquence différente en réponse. Il s'agit du mode Transpondeur de COT. Si le test du circuit échoue pendant le COT, des informations d'alarme sont générées permettant au logiciel de diagnostic de s'occuper de la liaison, qui peut être vérifiée avec la commande MML (man-machine language) rtrv-alms. Les appels ne peuvent pas être acheminés vers le circuit et le COT échoue.

Type COT (boucle et/ou tonalité) NI2+

Tonalités Rx

Tx de tonalités

Boucle

2010

2010

Tonalité

1780

2010

Cisco PGW 2200 - Configuration et dépannage du COT SS7 en mode de signalisation

L'application logicielle Cisco PGW2200 effectue les tâches de signalisation et/ou de contrôle des appels. Cette section traite du mode de signalisation. Le Cisco PGW 2200 envoie des commandes NI2+ au NAS pour transmettre et détecter des tonalités ou un circuit de bouclage.

- Terminaison - Le Cisco PGW 2200 reçoit un IAM, un CCR ou un CRM indiquant que le COT est requis.

Tonalité unique (boucle)

- Origine : le Cisco PGW 2200 envoie un IAM, un CCR ou un CRM indiquant que le COT est requis.

- Tonalité unique (boucle)

- Pourcentage (0 - 100 %)

- La commande Cisco PGW 2200 MML tst-cot.

Travail COT SS7

Regardez une trace de renifleur SS7 (Cisco Snooper PT-MTC) pour un message IAM SS7. Ceci est utilisé pour vérifier le message dans l'IAM sur CONTINUITY CHECK IND qui a une valeur égale à 1. Cela indique que vous devez effectuer un CCR requis sur ce circuit.

Remarque : aucun test n'est effectué si la valeur est égale à 0 (0 Continuity_check_not_Required).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

Vous pouvez vérifier l'état du canal d'interface RNIS du serveur d'accès au réseau (NAS) à l'aide de la commande show isdn service. Vous pouvez également vérifier l'état du canal B qui envoie actuellement le test COT dans l'état 5 [ Maintenance en attente].

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Configuration COT SS7 sur Cisco PGW 2200

Si vous voulez vérifier la configuration à l'aide de MML, exécutez la commande var-rtrv:sigsvcprop pour connaître les paramètres COT. Vous devez modifier les propriétés.dat à l'aide des commandes MML pour configurer correctement la méthode (Loop ou Tone) et les tonalités (2010 et 1780).

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

Remarque : En général, les commandes MML ne sont pas sensibles à la casse (ExtCOT est un exemple de commande sensible à la casse). Cependant, les valeurs de propriété sont sensibles à la casse.

Pour modifier la valeur :

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

Remarque : Les deux valeurs disponibles sont 1780 et 2010 pour les tonalités COT. Tableau 4-4 : Propriétés configurables répertorie les propriétés pouvant être provisionnées et indique si la valeur de propriété modifiée prend effet sans arrêter et redémarrer le logiciel Media Gateway Controller.

Sur le NAS, aucune tâche de configuration COT n'est demandée. Sachez que pour la solution Nail, vous utilisez un commutateur RNIS de type rnis de type switch primary-ni2c entre le PGW 2200 et le NAS.

Dépannage COT SS7 sur le Cisco PGW 2200 en mode de signalisation

Si vous rencontrez un échec de test COT, ceci peut être vu sur le Cisco PGW 2200 de différentes manières. Le plus simple est d'utiliser l'utilitaire MML et la commande MML rtrv-alms:cont pour recevoir des mises à jour d'alarme continues.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. Effacez les alarmes à l'aide de la commande MML clr-alm:<comp>: »<alm cat>".

Remarque : à partir de Cisco PGW 2200 version 9.4(1) clr-alms est supprimée de la commande MML (reportez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdy63984 (clients enregistrés uniquement) pour plus d'informations). Vous pouvez d'abord récupérer l'état actuel de l'alarme à l'aide de rtrv-alms. La saisie de l'aide à l'invite mml> vous donne une liste de toutes les commandes MML.

2. Tentative de remise en service du code d'identification de circuit (CIC) (l'extrémité distante n'est peut-être pas conforme).

1. Sur Cisco PGW 2200, utilisez la commande MML unblk-cic:<code point>:CIC=<numéro>. Vous pouvez ensuite récupérer l'état CIC à l'aide de la commande MML rtrv-cic:<code point>:CIC=<numéro> ou de la commande rtrv-tc:all.

2. Sur le NAS, utilisez la commande de configuration isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In service> disponible sous la commande d'interface Serial0:15. Vous pouvez ensuite récupérer l'état du canal B à l'aide de la commande show isdn service dans le journal de console.

Exemple :

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. Ensuite, vous pouvez également réexécuter un test COT manuel. Les tests COT manuels peuvent être initiés sur le Cisco PGW 2200 sans que le réseau SS7 doive lancer un test COT.

Par exemple, sur PGW2200a :

mml> tst-cot:

:CIC=

Si vous rencontrez des problèmes de COT, émettez la commande debug isdn q931 sur le NAS, comme illustré dans cette figure.

Cette figure explique la commande tst-cot MML et le CCR envoyés à SS7, y compris la sortie de la commande debug isdn q931.

Dépannage COT SS7 sur le Cisco PGW 2200 dans le contrôle des appels

Cette section contient le flux d'appels COT MGCP pour la situation de contrôle d'appel PGW 2200. Le protocole MGCP (Media Gateway Control Protocol) organise la communication entre un contrôleur de passerelle multimédia [Cisco PGW2200] et une passerelle multimédia [Cisco AS5xxx]. Cette section présente les détails de suivi Cisco Snooper pour un appel en épingle avec COT de bouclage et un test de coût MML manuel du PGW 2200.

Dans cette figure, le COT est initié par le commutateur RTPC qui envoie la requête IAM. Ce commutateur RTPC signale le résultat du test à l'aide d'un message COT SS7 en cas de réussite ou d'un message de version SS7 en cas d'échec. Le Cisco PGW 2200 place le circuit associé en mode bouclé ou en mode transpondeur. Le Cisco PGW 2200 qui reçoit un IAM demandant un COT (ou un message CCR) vérifie d'abord le paramètre ExtCOT dans le fichier /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat.

Exemple d'appel de hachage avec COT de bouclage

Dès réception du message SS7 IAM avec la CONTINUITÉ CHECK IND = 1, ce qui signifie Continuity_check_Required_on_this_circuit, le PGW 2200 reconnaît qu'un test de continuité a été demandé. Il envoie immédiatement un message CRCX CreateConnection à la passerelle Cisco avec un M : bouclage pour mettre un bouclage sur la liaison entrante.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

La passerelle Cisco accuse réception [200 OK] des messages CRCX de la connexion et renvoie l'identification de la connexion nouvellement créée et la description de session utilisée pour recevoir des données audio :

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

Le COT passe et le RTPC envoie un message de « continuité passée » (COT). Le PGW 2200 envoie ensuite un message de modification de connexion à la passerelle Cisco.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

Vous pouvez également exécuter la commande tst-cot MML pour exécuter un test de continuité sur un circuit de commutateur distant spécifié.

- Format : tst-cot : <chemin d'accès sig>:CIC=<numéro>

- Description:

- * sig path : nom du composant MML d'un chemin de signal de composant d'approvisionnement.

- * CIC=<number> : valeur numérique identifiant le numéro de code d'identification du circuit ISUP.

Par exemple, cette commande MML exécute un test de continuité sur c7srv-bru7 pour CIC-2 :

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

À partir du message CRCX MGCP, vous pouvez voir le co1 de 2010 Hz ou [co2 de 1780 Hz].

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

Remarque : le test de continuité ne fait pas partie de l'ISUP V3 du Royaume-Uni et le message COT n'est pas un message valide pour ce protocole.

Informations connexes

- Notes techniques pour le PGW 2200

- Exemples de configuration du PGW 2200

- Assistance technique concernant la technologie vocale

- Support produit pour Voix et Communications IP

- Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco

- Support technique - Cisco Systems