Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Assistant Première installation

Post-installation

Vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer T1 sur Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000 (BE3000).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Administration BE3000

- Configuration et configuration RNIS

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Le Cisco BE3000 fournit deux ports RJ-45 pour les connexions T1. Vous pouvez configurer un circuit sur la passerelle interne du BE3000 via l'Assistant Première installation ou après l'installation.

Assistant Première installation

1. Ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP du BE3000.

2. Utilisez ces informations d'identification afin de vous connecter :

- Nom d'utilisateur : admin

- Mot de passe : BE-3000

3. Passez à l'Assistant Première installation. Pour plus d'informations sur l'Assistant Première installation, reportez-vous à la section Utilisation de l'Assistant Première installation du Guide de mise en oeuvre de Cisco Business Edition 3000 (déploiement sur site unique) (Téléchargement PDF).

4. Dans la zone Setup Mode (Étape 2 sur 2), cliquez sur la case d'option Manual Setup.

5. Sur la page Identification du système, saisissez les informations requises. IP Address (System) est l'adresse IP du BE3000 et IP Address (Media Resource) est l'adresse IP de la passerelle interne.

Note: Vous pourriez recevoir cet avertissement si vous avez connecté votre ordinateur directement au BE3000. Cliquez sur Continuer pour poursuivre la configuration.

6. Dans la zone Configurer le port, saisissez les paramètres qui s'appliquent à votre circuit (tel que fourni à vous être l'opérateur téléphonique) afin de définir votre configuration PRI (Primary Rate Interface) pour la passerelle interne.

7. Répétez l'étape précédente si vous avez l'intention d'utiliser le deuxième port de la passerelle interne à l'étape suivante.

8. Poursuivez avec l'Assistant Première installation. Lorsque vous cliquez sur Terminer, le serveur redémarre.

9. Une fois le serveur redémarré, connectez-le à votre réseau, puis accédez-le à partir d'un autre ordinateur du même réseau.

10. Connectez votre circuit au port approprié et vérifiez que l'alarme s'efface sur la page Résumé de l'état de santé.

Si toutes les couches sont fonctionnelles, la page Résumé de l'état de santé doit apparaître comme suit :

Post-installation

1. Connectez votre circuit au port que vous souhaitez provisionner.

2. Connectez-vous au BE3000.

3. Accédez à Connexions > Connexions PSTN.

4. Cliquez sur Ajouter une connexion PSTN.

5. Cliquez sur Type de connexion, puis sélectionnez votre type de connexion PSTN dans la liste déroulante Type de connexion.

6. Cliquez sur Périphérique, choisissez CUCMBE3000 dans la liste déroulante Type de périphérique et choisissez passerelle interne dans la liste déroulante Périphérique.

7. Cliquez sur Provider, puis sélectionnez le fournisseur de services correspondant à votre configuration telco.

8. Cliquez sur Paramètres de connexion afin de vérifier les paramètres de connexion.

Vérification

1. Sur la page Paramètres de connexion, vérifiez que vous avez sélectionné le port approprié :

S0/SU0/DS1-0 est le port 0

S0/SU0/DS1-1 est le port 1

2. Vérifiez que votre type de protocole est approprié.

3. Cliquez sur Finish. Si le processus a réussi, le message Add was Success apparaît comme illustré dans cette image :

4. Accédez à Monitoring > Health Summary, et vérifiez que les alarmes sont toujours claires.

Informations connexes

- Guide de mise en oeuvre de Cisco Business Edition 3000 (déploiement sur site unique) (téléchargement PDF)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems