Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Diagramme de dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations de dépannage pour les pannes matérielles courantes avec les modems câble de la gamme Cisco uBR9xx et fournit des moyens de dépanner ces pannes. L'organigramme répertorie les symptômes les plus courants rencontrés par les modems câble de la gamme Cisco uBR9xx.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Diagramme de dépannage

Informations connexes

- Résolution des problèmes matériels liés aux modems câble de la gamme Cisco uBR9xx

- Support et documentation techniques - Cisco Systems