Contenu

Introduction

Comment rétablir les paramètres d'usine par défaut d'un PIMG/TIMG ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment réinitialiser les paramètres d'usine par défaut d'un PBX IP Media Gateway (PIMG)/T1 Media Gateway (TIMG).

Comment rétablir les paramètres d'usine par défaut d'un PIMG/TIMG ?

Il peut arriver que vous trouviez nécessaire de réinitialiser les paramètres d'usine d'un PIMG/TIMG. Une raison pourrait être que vous avez reçu un PIMG de remplacement et l'adresse IP par défaut ne semble pas vous permettre d'entrer dans l'unité.

Le processus de réinitialisation de la passerelle s'affiche ici. Ces étapes ont été prises à partir du processus Dialogics et le lien vers la documentation réelle sur le site Dialogics est indiqué dans la section Informations connexes de ce document.

Afin de réinitialiser une passerelle aux paramètres d'usine par défaut avec le port série, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à HyperTerminal sur un ordinateur Windows. Si Unity Connection dispose de 2 ports COM, utilisez le second port afin de terminer cette procédure.

2. Le débit en bauds des ports COM est indiqué ci-dessous. N'oubliez pas que si vous avez 2 ports COM sur votre unité, utilisez le second port.

COM1

Débit en bauds = 38 400

Bits d'arrêt = 1

Bits de données = 8

Parité = Aucune

Contrôle de flux = Aucun

COM2

Débit en bauds = 115200

Bits d'arrêt = 1

Boîtiers de données = 8

Parité = Aucune

Contrôle de flux = Aucun

3. Connectez-vous à la passerelle via le port série à l'aide d'un câble null modem. Appuyez sur Entrée jusqu'à ce que l'invite PIMG> s'affiche.

4. À l'invite, entrez reset et appuyez sur Entrée.

5. Lorsque vous êtes invité à valider votre demande, entrez yes ou no et appuyez sur Entrée. Vous devez taper le mot entier 'yes' sinon la réinitialisation ne sera pas effectuée.

Les paramètres d'usine par défaut de votre passerelle sont maintenant réinitialisés. Après la réinitialisation, l'adresse IP de la passerelle est 10.12.13.74, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe est IpodAdmin (sensible à la casse !). Vous pouvez redémarrer votre passerelle à ce stade et la reconfigurer si nécessaire.

Informations connexes

- Comment réinitialiser DMG 1000/2000 aux paramètres d'usine

- Support et documentation techniques - Cisco Systems

Note: Pour afficher Comment réinitialiser DMG 1000/2000 aux paramètres d'usine par défaut , vous devez créer un profil après avoir cliqué sur le lien pour vous connecter.