Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Établissez le cluster de destination

Découvrez la batterie

Définissez la batterie de transfert

Transfert initié

Vérifier

Dépanner

Introduction

Ce document décrit comment exécuter un transfert entre la batterie de deux Cisco Unified Communications Manager (CUCM) avec le déploiement principal de Collaboration (PCD).

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Version 10.0 et 10.5 CUCM

- Version 10.5 PCD

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Cisco PCD est une demande de transfert/mise à jour d'Applications de communications unifiées. Utilisant PCD, vous pouvez améliorer la version des Applications de communications unifiées existantes ou vous pouvez migrer la batterie complète vers une nouvelle batterie de même ou de différente version. Ce document décrit les procédures de transfert à CUCM 10.5 de version 10.0 où la vieille et nouvelle batterie étaient sur la plate-forme de l'Unified Computing System (UCS).

Pour des détails sur des versions prises en charge, liste de contrôle de compatibilité, d'autorisation et autre de prémigration, se rapportent au lien : Transfert à la version de Cisco Unified Communications Manager 10.5(1) utilisant le déploiement principal de Collaboration

Configurer

Établissez le cluster de destination

Établissez le cluster de destination utilisant le modèle ouvert correct d'archives de virtualisation (OVULES) pour la version spécifique du CUCM. Le fichier d'OVULES a pu être téléchargé de cisco.com

1. Déployez les OVULES du client de Vsphere suivant les indications de cette image.

2. Spécifiez un nom pour le virtual machine de cluster de destination.

3. Sélectionnez le datastore approprié pour les supports mémoire.

4. Vérifiez les détails d'OVULES et cliquez sur le bouton de finition.

Découvrez la batterie

1. Ouvrez une session au GUI de l'outil PCD.

2. Une fois que vous êtes ouvert une session, naviguez pour inventorier > des batteries et cliquer sur alors découvrez la batterie.

3. Fournissez les détails du cluster existant et cliquez sur le bouton suivant.

La détection pourrait prendre quelques minutes pour se terminer et cette image est vue pendant cette phase.

4. L'état de contact afficherait comme réussi une fois que le cluster existant est découvert et les mêmes seraient affichés sous des Noeuds de batterie. Cliquez sur le bouton suivant afin de naviguer vers la page d'affectation de rôle de batterie.

5. Naviguez pour assigner la page de fonctions et pour sélectionner les fonctions appropriées pour la batterie d'hôte.

Définissez la batterie de transfert

1. Une fois que la batterie est découverte avec succès, cliquez sur le bouton de cluster de destination de transfert de définir pour spécifier le cluster de destination.

2. Écrivez les détails de la vieille et nouvelle batterie.

Un message en rouge est vu, suivant les indications de l'image, quand les noeuds destinaires ne sont pas spécifiés.

3. Cliquez sur le bouton de noeud de cluster de destination d'assigner pour procéder à l'affectation de noeud destinaire suivant les indications de cette image.

4. Sélectionnez les paramètres réseau de noeud de source d'utilisation que l'option sous le réseau relâchent vers le bas le menu pour garder les configurations de réseau existant et pour sélectionner le virtual machine de destination où la nouvelle batterie est déployée.

5. Définissez les petits groupes appropriés de serveur de Protocole NTP (Network Time Protocol) ici suivant les indications de cette image.

6. Configurez les configurations de Domain Name Server (DN) ici suivant les indications de cette image.

7. Téléchargez l'image ISO amorçable au serveur sécurisé de FTP (SFTP). Accédez au serveur PCD par un client de SFTP utilisant son IP address et transférez les qualifications adminsftp/[votre mot de passe administrateur par défaut].

Une fois qu'ouvert une session, naviguez vers le répertoire de Fresh_install pour télécharger l'image ISO.

Transfert initié

1. Pour initier la tâche de transfert, naviguer pour charger > migrez et cliquez sur le bouton de tâches de transfert d'ajouter.

2. Spécifiez les détails de source et de cluster de destination.

3. Choisissez les medias amorçables téléchargés au répertoire de /fresh_install du serveur de SFTP.

4. Sélectionnez l'heure de début pour le transfert.

Voici que vous avez l'option de modifier l'action spécifiée dans la liste des tâches par défaut.

5. Passez en revue les configurations de transfert et cliquez sur le bouton de finition.

Vérifiez

Voici que vous pouvez vérifier le statut et les détails du transfert.

1. Cliquez sur en fonction le log de vue pour obtenir d'autres détails sur l'état de transfert.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.