Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Désactivation des noeuds IM et Presence

Annuler l'affectation des utilisateurs à IM&P

Supprimer les MI&P du profil de service

Désactiver les fonctionnalités IM utilisateur

Désactiver les fonctionnalités IM du groupe de fonctionnalités

Supprimer la ligne principale SIP IM&P

Suppression du groupe de redondance de présence

Supprimer les MI&P

Introduction

Ce document décrit le processus à effectuer lors de la mise hors service des noeuds Cisco IM and Presence.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de connaître Cisco Unified Communications Manager (CUCM) et Cisco IM and Presence (IM&P).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions logicielles répertoriées :

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5

- Cisco IM and Presence 12.5.1 SU5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Désactivation des noeuds IM et Presence

Annuler l'affectation des utilisateurs à IM&P

Commencez par vous connecter à CUCM et naviguez jusqu'à Cisco Unified CM Administration > User Management > Assign Presence Users.

Attribuer des utilisateurs de présence CUCM

Dans la configuration d'affectation d'utilisateur de présence, sélectionnez l'option Affecter tous les utilisateurs.

Affecter tous les utilisateurs CUCM

Lorsque l'invite d'affectation d'utilisateurs s'affiche, sélectionnez la case d'option non affecté et enregistrez.

Affecter des utilisateurs

Une fois que tous les utilisateurs ont été dissociés des serveurs IM&P, vérifiez que la modification s'est produite en vous connectant à l'administration IM&P et en vérifiant que tous les utilisateurs apparaissent comme non attribués.

Validation utilisateur IM&P non affecté

Supprimer les MI&P du profil de service

Accédez à Cisco Unified CM Administration > User Management > User Settings > Service Profile.

Profil de service CUCM

Après avoir sélectionné le profil de service, modifiez les profils de messagerie instantanée et de présence en <None> et Enregistrer.

Profil de service Profil IM&P

Remarque : supprimez les noeuds IM&P de tous les profils de service configurés.

Désactiver les fonctionnalités IM utilisateur

Accédez à Administration Cisco Unified CM > Bulk Administration > Users > Update Users > Query.

Utilisateurs de mise à jour d'administration groupée CUCM

Sélectionnez tous les utilisateurs qui sont activés pour IM&P. Lorsque la page de configuration des utilisateurs de mise à jour s'affiche, désactivez la configuration « Activer les utilisateurs pour Unified CM IM and Presence » et soumettez les modifications pour qu'elles s'exécutent immédiatement ou ultérieurement.

Désactivation de la MI&P par l'administrateur en masse

Accédez à la page IM&P Administration > System > Presence Topology et vérifiez qu'aucun utilisateur n'est indiqué comme étant affecté ou non affecté.

IM&P Tous les utilisateurs non affectés

Désactiver les fonctionnalités IM du groupe de fonctionnalités

Accédez à Gestion des utilisateurs > Ajouter un utilisateur/téléphone > Modèle de groupe de fonctions.

Modèle de groupe de fonctionnalités CUCM

Une fois le modèle de groupe de fonctions sélectionné, désactivez la case à cocher « Activer l'utilisateur pour Unified CM IM and Presence » et enregistrez.

Modèle de groupe de fonctions Désactiver IM&P

Supprimer la ligne principale SIP IM&P

Accédez à Cisco Unified CM Administration > Device > Trunk.

Ligne principale SIP CUCM

Cochez la case en regard de la ligne principale SIP IM&P et sélectionnez l'option de suppression sélectionnée.

CUCM Supprimer la ligne principale SIP

Suppression du groupe de redondance de présence

Accédez à Cisco Unified CM Administration > System > Presence Redundancy Groups.

Groupe de redondance de présence CUCM

Désactivez la haute disponibilité et économisez.

CUCM Désactiver la haute disponibilité

Sélectionnez ensuite l'option permettant de supprimer le groupe de redondance de présence

Groupe de redondance de suppression de présence CUCM

Supprimer les MI&P

Accédez à Cisco Unified CM Administration > System > Server.

Serveur système CUCM

Sélectionnez l'option permettant de supprimer le noeud IM&P.

CUCM Supprimer IM&P

Remarque : une fois les modules IM&P désactivés, veillez à mettre hors tension et à retirer les machines virtuelles car elles ne sont plus nécessaires.