Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment obtenir les détails de la fonctionnalité Téléphone prise en charge pour une version particulière de CUCM.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître l'administration de Cisco CallManager.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco CallManager 11.x et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Souvent, lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est introduite sur notre téléphone, il y a un certain scepticisme quant à sa compatibilité avec le téléphone. Ce document vous aide à obtenir les détails de toutes les fonctionnalités prises en charge pour un téléphone spécifique dans une version particulière de Cisco Unified Communication Manager (CUCM).

Obtention de la liste des fonctionnalités prises en charge pour un modèle de téléphone particulier.

Configuration

Voici la procédure pour obtenir la liste.

Étape 1. Connectez-vous à la page Cisco Unified Reporting.

Étape 2. Sous Rapports système, sélectionnez Liste des fonctions du téléphone Unified CM dans la liste déroulante, comme illustré dans l'image.

Étape 3. Si aucun rapport n'est présent, cliquez sur Générer un rapport dans le coin supérieur droit de la page, comme illustré dans l'image.

Étape 4. Une fois le rapport généré, cliquez sur le rapport.

Étape 5. Sélectionnez le produit et la fonction dans la liste déroulante et cliquez sur Soumettre, comme indiqué dans l'image.

Étape 6. Si vous pouvez voir l'entrée List Features, la fonctionnalité est prise en charge pour ce modèle de téléphone dans cette version particulière d'Unified Communication Manager.

Étape 7. Si les fonctions de liste sont vides, cela signifie que cette fonction particulière n'est pas prise en charge sur cette version particulière d'Unified Communication Manager.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.