Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Qu'est-ce qu'Opus ?

Périphériques Cisco prenant en charge OPUS

Configuration pour activer Opus.

Défauts associés

Introduction

Ce document décrit la configuration pour activer la prise en charge des codecs Opus qui a été ajoutée dans le cadre de Cisco Unified Communications Manager version 11.0(1) et la liste des périphériques qui prennent en charge Opus.

Contribué par Akash Sethi, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Communication Manager.

- VoIP (Voice over Internet Protocol)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) version 11 et ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Qu'est-ce qu'Opus ?

Le codec Opus est un codec audio et vocal interactif conçu pour gérer un large éventail d'applications audio interactives telles que la VoIP, la vidéoconférence, le chat en jeu et les performances musicales distribuées en direct.

Le codec Opus peut évoluer de la voix mono à bande étroite de 6 kbits/s à la musique stéréo à bande large de 510 kbits/s. Il peut basculer en toute transparence entre tous ses modes d'exploitation, ce qui lui donne une grande flexibilité pour s'adapter aux différentes conditions de contenu et de réseau sans renégocier la session en cours.

Opus est pris en charge pour les périphériques SIP. Par défaut, le paramètre de service de codec Opus Opus Codec Enabled est activé pour tous les périphériques. Les autres valeurs possibles pour ce paramètre peuvent être activer le codec Opus pour tous les périphériques non enregistrés ou Désactivé pour tous les périphériques.

Périphériques Cisco prenant en charge OPUS

Périphérique

Protocol

Configuration minimale requise du micrologiciel

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11.0

Configuration pour activer Opus.

- Activer le paramètre de service pour le codec Opus

- Activer le paramètre Entreprise pour le codec Annonce G.722

Étape 1. Afin d'activer la connexion du support OPUS à la page d'administration de Cisco Unified CM, accédez à System > Service settings.

Étape 2. Dans le menu déroulant, sélectionnez le serveur en tant que Call Manager et le service en tant que Call Manager Service.

Étape 3. Recherchez le paramètre Opus Codec Enabled et définissez-le sur Enabled for All Devices pour activer Opus pour tous les périphériques. Enregistrez la configuration.

Note: Tous les périphériques ne signifient pas que le codec serait activé pour tous les périphériques enregistrés sur CUCM. Il serait activé pour tous les périphériques prenant en charge Opus. Tous les périphériques Cisco ne prennent pas en charge Opus. Pour obtenir la liste des périphériques prenant en charge OPUS, reportez-vous à “ section Cisco Devices that Support OPUS ”.

Étape 4. Accédez à System > Enterprise Parameter sur la page Cisco Unified CM Administration.

Étape 5. Activez le paramètre de codec G.722 Advertise.

Remarque : si le paramètre de codec G.722 Advertise est défini sur Désactivé, les périphériques n'utiliseront pas OPUS même si le paramètre de codec OPUS activé sous le paramètre de service est défini sur Activé.

Une fois les modifications apportées, vous devez cliquer sur “ bouton Appliquer la ” de configuration et “ bouton Réinitialiser ” pour que les modifications prennent effet.

Remarque : un paramètre Reset Command for Enterprise réinitialise tous les périphériques enregistrés dans CUCM.

Défauts associés

- CSCva48193