Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Vérification

Essai préliminaire

Test final

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la fonctionnalité de routage d'appels d'urgence natif dans Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CUCM 11.X et supérieur.

- Nécessité d'un pool de numéros DID (Direct Inward Dial) enregistrés dans le PSAP (Public Safety Answering Point).

Téléphones prenant en charge les numéros d'identification d'emplacement d'urgence (ELIN) :

- Téléphones IP SIP et SCCP

- Ports CTI

- Téléphones analogiques MGCP et SCCP

- Téléphones H323

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur CUCM 11.X et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Attention : Nous ne devons pas activer cette fonctionnalité si nous utilisons déjà une solution d'appel d'urgence externe telle que Cisco Emergency Responder. Si nous décidons d'activer cette fonctionnalité, nous devons nous assurer que nous la désactivons. Nous aurions également besoin d'un pool de numéros DID qui devraient être enregistrés dans le PSAP.

Informations générales

Les clients qui ont besoin d'une identification précise de l'emplacement mais qui ont un site unique ou un petit nombre d'emplacements à identifier peuvent utiliser la fonction de routage d'appels d'urgence natif de CUCM. La fonctionnalité de routage d'appels d'urgence natif permet à un administrateur de définir des ELIN au niveau du pool de périphériques ou au niveau du périphérique afin de déterminer et d'identifier l'emplacement d'un périphérique au niveau du PSAP.

Lorsqu'un appel d'urgence est effectué, ceci est nécessaire :

- L'appel doit être acheminé vers le PSAP local en fonction de l'emplacement de l'appelant.

- Les informations de localisation de l'appelant doivent être affichées au terminal de l'opérateur d'urgence, qui peuvent être obtenues à partir d'une base de données d'informations de localisation automatique (ALI).

L'emplacement de l'appelant est déterminé par l'ELIN. Un ELIN est un numéro DID que le PSAP peut composer pour se reconnecter à l'appelant d'urgence si l'appel d'urgence est interrompu ou si le PSAP doit parler de nouveau à l'appelant. L'appel d'urgence est acheminé vers le PSAP en fonction des informations d'emplacement associées à ce numéro.

Configuration

Étape 1.

Sous Administration de Cisco Unified CM, sélectionnez Routage des appels > Gestionnaire d'appels d'urgence > Configuration de l'emplacement d'urgence.

Pour activer la fonctionnalité Gestionnaire d'appels d'urgence, dans la fenêtre Configuration de l'emplacement d'urgence, cochez la case Prise en charge ELIN, comme illustré dans cette image. La valeur par défaut du paramètre est désactivée.

Étape 2.

Configurez un groupe ELIN avec le numéro ELIN comme indiqué dans l'image. Vous pouvez avoir plusieurs groupes qui signifient différents emplacements. Le numéro doit être l'un d'eux dans le pool de numéros DID enregistrés au PSAP. Un groupe ELIN dans le gestionnaire d'appels d'urgence identifie un emplacement. Les ELIN de ce groupe ELIN doivent être mappés à l'emplacement dans la base de données ALI (Automatic Location Information).

Chaque emplacement doit comporter des ELIN, selon les besoins, pour prendre en charge les appels d'urgence simultanés. Par exemple, pour prendre en charge cinq appels simultanés, cinq ELIN seront nécessaires dans un groupe ELIN.

Note: Le gestionnaire d'appels d'urgence prend en charge un maximum de 100 ELIN par cluster.

Étape 3.

Configurez le modèle de route (RP) pour acheminer l'appel en cas d'urgence. Cochez la case Is a Emergency Services Number (Is a Emergency Services Number (Is a Emergency Services Number (Numéro de service d'urgence)) (utilisée par le gestionnaire d'appels d'urgence), comme illustré dans cette image.

Si vous avez besoin d'une configuration de modèle de traduction, vérifiez le paramètre ci-dessus pour la configuration TP.

Étape 4.

Attribuez le groupe ELIN à la configuration de périphérique/de pool de périphériques, comme indiqué sur l'image :

Pour un périphérique :

Pour un pool de périphériques :

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

Essai préliminaire

Vous avez configuré un modèle de routage 911 dans CUCM et qui a acheminé l'appel vers le fournisseur de services/PSAP approprié. Dans ce modèle de routage, vous pouvez définir les transformations de l'appelé > Masque de transformation de l'appelé à un autre numéro que vous voulez transférer. Cela empêchera souvent l'appel de se connecter au PSAP. Une fois le test terminé, assurez-vous de supprimer le numéro de masque de transformation de l'appelé.

Test final

Une fois votre configuration CUCM terminée, vous devez tester tous les sites pour vous assurer que chaque site reçoit le PSAP correct et que le PSAP voit les informations correctes. Le test est simple ; composez le 911 et dites quelque chose comme :

Je teste une nouvelle solution d'intervention d'urgence. Pourriez-vous me dire quel numéro de rappel et quelle adresse vous voyez et pour quelle zone ou ville votre unité de réponse est répertoriée ?

Le PSAP répond à vos questions et vous pouvez ajuster votre configuration si nécessaire. Assurez-vous que le PSAP sait si vous prévoyez de rappeler plusieurs fois et/ou si le test est terminé. Cela informe le PSAP et lui permet de décider s'il doit envoyer des réponses d'urgence pour d'autres appels 911.

Assurez-vous de le faire lorsque vous êtes sûr que votre configuration CUCM est terminée. Les PSAP sont extrêmement occupés et, bien qu'ils acceptent de les aider, leur première priorité est de répondre aux appels d'urgence réels.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.