Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Comment utiliser la matrice

Matrice de compatibilité

Compatibilité CUACS avec CUCM

Compatibilité CUACS avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 10.0.1 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 10.5.1 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 10.5.1 SR1 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 10.6.0 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 11.0.1 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 11.0.2 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 11.0.3 avec CUCM et Windows

Compatibilité CUACS version 12.0.X avec CUCM et Windows

Introduction

Ce document décrit la compatibilité entre Cisco Unified Attendant Console Standard (CUACS) et Cisco Unified Communications Manager (CUCM) et une machine Microsoft Windows. Il ne fournit pas d'informations concernant l'installation. Reportez-vous aux Notes de version et au Guide d'installation pour en savoir plus sur toutes les exigences avant l'installation du serveur.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître CUCM et CUAC.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Comment utiliser la matrice

Recherchez la version CUACS que vous exécutez sur l'axe Y dans le tableau. Vérifiez la version CUCM prise en charge sur l'axe des X. Dans les tableaux X signifie pris en charge.

Matrice de compatibilité

Compatibilité CUACS avec CUCM

Voici la matrice de compatibilité CUACS avec CUCM :

CUCM

»>

CUACS

7.1(5) **

8,01*

8,0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1) ****

10.5(1) ****

10.5(2)

11.0.1

11,5,X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12.0.X

X

X

X

X

X

X

* Non pris en charge lorsque vous utilisez un système d'exploitation 64 bits.

** Non pris en charge lorsque vous exécutez Windows 7 (32 bits) ou tout autre système d'exploitation 64 bits. La version 7.1.5 de Cisco Unified Presence n'est pas prise en charge.

*** Pris en charge sur les mises à jour de service (SU) 1 et ultérieures.

**** La seule version CUCM prise en charge sous Windows 8 (64 bits). Pris en charge sur Windows 8.1 lorsque vous exécutez CUCM 10.5.1 et versions ultérieures.

Compatibilité CUACS avec CUCM et Windows

Il s'agit de la matrice de compatibilité pour des versions spécifiques de CUACS avec CUCM et Windows.

Compatibilité CUACS version 10.0.1 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows XP 32 bits

Windows Vista 32 bits

Windows 7 32 bits

Windows 7 64 bits

Windows 8 64 bits

7.1 (5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.(2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

* CUP version 7.1(5) n'est pas pris en charge.

** CUCM version 8.5(1) est pris en charge sur SU1 et versions ultérieures.

Compatibilité CUACS version 10.5.1 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows Vista 32 bits et Wow64

Windows 7 32 bits et Wow64

Windows 8 32 bits et Wow64

Windows 8.1

7.1 (5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* CUP version 7.1(5) n'est pas pris en charge.

** CUCM version 8.5(1) est pris en charge sur SU1 et versions ultérieures.

Compatibilité CUACS version 10.5.1 SR1 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows Vista 32 bits et Wow64

Windows 7 32 bits et Wow64

Windows 8 32 bits et Wow64

Windows 8.1 32 bits et Wow64

7.1 (5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* CUP version 7.1(5) n'est pas pris en charge.

** CUCM version 8.5(1) est pris en charge sur SU1 et versions ultérieures.

Compatibilité CUACS version 10.6.0 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows Vista 32 bits et Wow64

Windows 7 32 bits et Wow64

Windows 8 32 bits et Wow64

Windows 8.1 32 bits et Wow64

7.1 (5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10,5(x)

X

X

X

X

* CUP version 7.1(5) n'est pas pris en charge.

** CUCM version 8.5(1) est pris en charge sur SU1 et versions ultérieures.

Compatibilité CUACS version 11.0.1 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows Vista 32 bits et Wow64

Windows 7 32 bits et Wow64

Windows 8 32 bits et Wow64

Windows 8.1 32 bits et Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

Compatibilité CUACS version 11.0.2 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows Vista 32 bits et Wow64

Windows 7 32 bits et Wow64

Windows 8 32 bits et Wow64

Windows 8.1 32 bits et Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11,5,1*

X

X

X

X

Référez-vous à défaut CSCva24885 si vous exécutez une version CUCM 11.5 antérieure à 11.5 (1.13032-4).

Compatibilité CUACS version 11.0.3 avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows Vista 32 bits et Wow64

Windows 7 32 bits et Wow64

Windows 8 32 bits et Wow64

Windows 8.1 32 bits et Wow64

Windows 10 32 bits et Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11,5,1*

X

X

X

X

X

Référez-vous à défaut CSCva24885 si vous exécutez une version CUCM 11.5 antérieure à 11.5 (1.13032-4).

* Prise en charge pour CUCM version 10.5.2.14900-16 ou ultérieure

Les exigences décrites dans la description détaillée du problème doivent être satisfaites avant de nouvelles installations et mises à niveau vers CUACS 11.0(3).

Compatibilité CUACS version 12.0.X avec CUCM et Windows

Version CUCM

Windows 7 SP-1

Windows 8.1 Mise à jour 1

Windows 10 (mode Bureau)

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X**

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

* Pris en charge pour CUCM version 10.5.2.14900-16 ou ultérieure.

** Pris en charge pour CUCM version 11.0.1.22900-14 ou ultérieure.