Contenu

Introduction

Contrôler la bande passante avec les liaisons et les tuyaux

Introduction

Ce document décrit comment utiliser des liaisons et des canaux afin de contrôler la bande passante sur le serveur de communication vidéo Cisco TelePresence (VCS).

Contrôler la bande passante avec les liaisons et les tuyaux

Les liaisons sont utilisées sur un VCS afin de créer des connexions de routage entre une sous-zone et une autre sous-zone ou zone. Chaque extrémité de la liaison est appelée noeud. Les canaux sont appliqués aux liaisons afin de limiter la bande passante disponible entre les deux noeuds.

Toutes les liaisons et tous les tuyaux permettent un trafic bidirectionnel. Par exemple, si vous avez une liaison configurée avec le premier noeud en tant que sous-zone HQ et le second noeud en tant que sous-zone Branch, le trafic peut circuler de la sous-zone HQ vers la sous-zone Branch, ainsi que de la sous-zone Branch vers la sous-zone HQ. Tous les canaux appliqués à cette liaison affectent la bande passante dans les deux directions.

Accédez à Configuration VCS > Bande passante > Liens afin d'afficher une liste de toutes les liaisons configurées sur le VCS, pour inclure tous les tuyaux qui pourraient être appliqués à chaque liaison. Vous pouvez également créer de nouveaux liens et modifier des liens actuels à partir de cette page.

Accédez à Configuration VCS > Bandwidth > Pipes afin d'afficher la liste de tous les tuyaux configurés sur le VCS. Vous pouvez également créer de nouveaux tuyaux et modifier les tuyaux actuels à partir de cette page.

Astuce : Pour plus d'informations sur l'utilisation et la configuration des sous-zones, zones, liaisons et tuyaux, reportez-vous à la section Contrôle de bande passante du Guide d'administration Cisco VCS approprié.