Contenu

Introduction

J'ai un cluster VCS. Comment configurer mes points de terminaison pour m'y inscrire ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

Q. J'ai un cluster VCS. Comment configurer mes points de terminaison pour m'y inscrire ?

Lorsque votre VCS est configuré comme faisant partie d'un cluster avec un ou plusieurs homologues (également appelés Alternates), les points d'extrémité doivent être en mesure d'atteindre les autres homologues si leur VCS principal devient indisponible. Le protocole H.323prend en charge ce processus de réenregistrement de basculement automatiquement, mais pas le protocole SIP.A.

La façon dont vous devez configurer vos points de terminaison et vos enregistrements DNS dépend du protocole et de la fonctionnalité pris en charge par vos points de terminaison.

Processus d'enregistrement initial (terminaux SIP et H.323)

Par ordre de préférence, pour fournir la résilience de la connectivité des points d'extrémité à un cluster de VCS, il est recommandé d'utiliser les méthodes d'enregistrement suivantes pour les points d'extrémité SIP et H.323:

- Enregistrements SRV DNS : si le point de terminaison prend en charge SRV DNS, configurez un enregistrement SRV DNS pour le nom DNS du cluster, en attribuant à chaque homologue de cluster une pondération et une priorité égales. Le point de terminaison doit être configuré avec le nom DNS du cluster. Au démarrage, le point de terminaison émet une requête DNS SRV et reçoit les adresses de chaque homologue de cluster. Il essayera ensuite de s'enregistrer avec chaque homologue à son tour.

- DNS round-robin:si le point de terminaison ne prend pas en charge DNS SRV, configurez un enregistrement DNSA pour le nom DNS du cluster et configurez-le pour fournir une liste round-robin d'adresses IP pour chaque cluster peer. Le point de terminaison doit être configuré avec le nom DNS du cluster. Au démarrage, le point de terminaison effectue une recherche d'enregistrement A DNS et reçoit une adresse d'un homologue tirée de la liste de contrôle séquentiel.Le point de terminaison tente de s'enregistrer auprès de cet homologue. Si cet homologue n'est pas disponible, le point de terminaison effectue une autre recherche DNS et le serveur répond avec le prochain homologue de la liste. Cette opération est répétée jusqu'à ce que le point de terminaison s'enregistre auprès d'un VCS.

- Adresse IP statique :si le cluster ne possède pas de nom DNS, configurez le point de terminaison avec l'adresse IP de l'un des homologues. Au démarrage, le point de terminaison tente de s'enregistrer auprès du VCS à cette adresse. Si le VCS ne répond pas, le point de terminaison continue à essayer cette même adresse à intervalles réguliers.

Terminaux H.323 : échecs de connexion

Pour chaque méthode d'enregistrement répertoriée ci-dessus, lors de l'enregistrement auprès du VCS, le VCS répond avec une liste H.323 des contrôleurs d'accès alternatifs contenant les adresses des membres du cluster VCS. Si le point de terminaison perd la connexion avec le VCS, il sélectionnera un autre homologue dans la liste des contrôleurs d'accès secondaires et tentera de s'enregistrer à nouveau avec ce VCS.

Terminaux SIP : échecs de connexion

Le comportement des terminaux SIP en cas de perte de connexion à leur VCS principal dépend de leur méthode d'enregistrement initiale :

- Enregistrements SRV DNS : le point de terminaison utilise l'entrée SRV DNS pour trouver un nouveau VCS à enregistrer à nouveau.

- Robin circulaire DNS : le point de terminaison effectue une autre recherche DNS pour trouver un nouveau VCS à enregistrer à nouveau (le serveur DNS fournissant le prochain homologue VCS dans l'ordre de sonnerie).

- Adresse IP statique: le point de terminaison continuera à essayer de s'enregistrer sur ce même VCS jusqu'à ce qu'il soit à nouveau accessible.

Pour plus d'informations sur la configuration des points de terminaison pour fonctionner avec un cluster VCS, reportez-vous au Guide de déploiement de création et de maintenance de cluster (numéro de document D14367).

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems