Contenu

Introduction

Un VCS cessera-t-il de fonctionner si sa connexion au TMS échoue ?

Informations connexes

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway et Cisco TelePresence Management Suite.

Q. Un VCS cessera-t-il de fonctionner si sa connexion au TMS échoue ?

Non. Un VCS continuera à fonctionner sans perte de service en cas de défaillance du TMS. Cela s'applique même si les VCS sont en cluster.A.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems