Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit comment résoudre les problèmes de Prime Collaboration Assurance (PCA) lors de l'ajout de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) et Prime License Manager (PLM). L'inventaire indique que le périphérique n'est pas Cisco alors qu'il s'agit d'une application CUCM ou PLM.

Contribué par Michal Myszor et Andrea Cingolani, ingénieurs du TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document s'applique à :

- PCA 11.X MSP (Managed Service Provider Mode)

- HCM-F (Hosted Collaboration Mediation Fulfillment) 10.6.X

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 11.5.X

- PLM 11.5.X autonome

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Le périphérique CUCM est affiché comme Non Cisco sur la page d'inventaire ou dans la vue du périphérique lorsque PCA ne peut pas déterminer le type de périphérique en fonction des requêtes SNMP.

L'inventaire PCA affiche :

La même chose est présentée dans la vue Device 360 :

Le journal AccessLevelDiscovery affiche :

12-Sep-2017|15:25:43.003|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|work() : Starting Access Level Discovery for device  10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.003|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.AbstractDiscoveryStage|updateStatusReason|41| Later Error Index for device 10.48.55.29 is 1022 Old Message

12-Sep-2017|15:25:43.003|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.AbstractDiscoveryStage|updateStatusReason|94| Error Index for device 10.48.55.29 is 1022 New Message Discovery in progress.

12-Sep-2017|15:25:43.003|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : Started for device  10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.003|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : Matching credentials for  10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.003|ERROR|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceAccessLevelDiscovery$MyWorkItem|getFinalDeviceCredentialsList|709| Ignoring the DEFAULT profile as the snmp community string is not provided.

12-Sep-2017|15:25:43.005|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceAccessLevelDiscovery$MyWorkItem|getFinalDeviceCredentialsList|760| probeAccessLevel() : CmDevice Credentials List size : 0

12-Sep-2017|15:25:43.006|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceAccessLevelDiscovery$MyWorkItem|probeAccessLevel|231| Before classificationOfDeviceType,  device credential id is 6429244

12-Sep-2017|15:25:43.007|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : isDeviceTypeReDiscoveryEnabled flag has set to true or mode is MSP -  10.48.55.29  device type is re-initilize to Unknown.

12-Sep-2017|15:25:43.007|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : ******* CmDevice Type Classification - STARTS [ 10.48.55.29 ]*******

12-Sep-2017|15:25:43.007|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : DeviceType is null/Other/Unknown for device  10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.007|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : Running device type classification for device  10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.007|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|167| getDeviceType() : For device 10.48.55.29 - Find the device Type

12-Sep-2017|15:25:43.007|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|169| getDeviceType() : For device 10.48.55.29; DC PROFILE NAME : 10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.007|INFO |AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|217| DC Id: 6429244

12-Sep-2017|15:25:43.008|INFO |AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.access.DeviceUtil|getSysOID|759| DeviceUtil.getSysOID:Before invoking PAL for SysOID10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.077|INFO |AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.access.DeviceUtil|getSysOID|766| DeviceUtil.getSysOID:After involking PAL: sysOID =1.3.6.1.4.1.9.1.1348 Ip Address 10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.107|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|240| getDeviceType(): SysOID and SysDescr are fetched from device 10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.107|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|241| getDeviceType(): SysOID   : 1.3.6.1.4.1.9.1.1348

12-Sep-2017|15:25:43.107|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|242| getDeviceType(): SysDescr : Linux release:2.6.32-431.20.3.el6.x86_64 machine:x86_64

12-Sep-2017|15:25:43.108|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|268| Device type of profile is null

12-Sep-2017|15:25:43.108|INFO |AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceSwitchType|getDeviceType|17| Checking is Switch Type check for 10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:43.108|INFO |AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceRouterType|getDeviceType|17| Checking is Router Type for 10.48.55.29

(...)

12-Sep-2017|15:25:44.548|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceUC500SeriesType|getDeviceType|19| DeviceUC500SeriesType:getDeviceType

12-Sep-2017|15:25:44.548|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceUC500SeriesType|getDeviceType|26| DeviceGroup- Call Control : DeviceName - Cisco CallManager

12-Sep-2017|15:25:44.637|ERROR|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceESXType|checkifESX|65| Exception in checkIfESXnull

12-Sep-2017|15:25:44.692|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceCIMType|checkIfCIM|61| checkIfCIM ()

12-Sep-2017|15:25:45.390|INFO |AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceSOFTSWITCHType|getDeviceType|42| From DeviceSOFTSWITCHType

12-Sep-2017|15:25:45.390|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceSOFTSWITCHType|checkIfSoftSwitch|60| checkIfSoftSwitch ()

12-Sep-2017|15:25:46.070|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceSOFTSWITCHType|getDeviceType|51| Device 10.48.55.29 is not a SOFTSWITCH

12-Sep-2017|15:25:46.070|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.impl.DeviceNonCiscoType|getDeviceType|32| DeviceNonCiscoType: device Type is Non Cisco

12-Sep-2017|15:25:46.139|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceTypeGeneratorManager|getDeviceType|175| probeAccessLevel() : Found DeviceType NONCISCO for device 10.48.55.29

12-Sep-2017|15:25:46.139|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceAccessLevelDiscovery$MyWorkItem|classificationOfDeviceType|339| probeAccessLevel() : ******* CmDevice Type Classification - ENDS *******

12-Sep-2017|15:25:46.140|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceAccessLevelDiscovery$MyWorkItem|probeAccessLevel|244| After classificationOfDeviceType,  device credential id is 6429244

12-Sep-2017|15:25:46.140|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|com.cisco.nm.emms.inv.access.core.DeviceAccessLevelDiscovery$MyWorkItem|probeAccessLevel|251| After resetting to original  id,  device credential id  is 6429244

12-Sep-2017|15:25:46.140|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-4-thread-4|probeAccessLevel() : DC  10.48.55.29  with type  null NOT matched CmDevice  10.48.55.29  with type NONCISCO

Solution

Vérifiez si le service SNMP s'exécute sur l'application UC.

Note: Cisco CUCM dispose de deux services SNMP.

SNMP Master Agent[STARTED]

(...)

Cisco CallManager SNMP Service[STOPPED]  Service Not Activated

Le service SNMP de Cisco CallManager est chargé de répondre aux requêtes SNMP MIB spécifiques à Cisco.

Le service SNMP désactivé est déjà corrigé dans PCA 11.6 et le service SNMP désactivé est suggéré :

11-Sep-2017|12:56:52.752|DEBUG|AccessLevelDiscovery|pool-6-thread-10|com.cisco.nm.emms.inv.AbstractDiscoveryStage|updateStatusReason|109| Error Index for device 10.48.50.59 is 1003 New Message SNMP timed out. Probable reasons could be: 1. SNMP service not enabled in the device. 2. SNMP credentials do not match. 3. Firewall settings blocking the port. Refer the Install and Upgrade guide for the exact ports to be unblocked.

Problème

Le périphérique PLM est affiché en tant que non Cisco sur la page d'inventaire.

Solution

1. Sélectionnez le serveur PLM dans la page Inventaire et suspendez le périphérique.

2. Supprimer le périphérique de l'inventaire PCA.

3. Supprimez toute chaîne de communauté ajoutée dans le PLM via l'interface de ligne de commande (CLI) :

utils snmp config 1/2c community-string delete

4. Ajoutez le périphérique à nouveau dans l'APC à l'aide de l'interface de ligne de commande du système d'exploitation (CLI PLM du système d'exploitation) dans le champ Informations d'identification du périphérique HTTP(s) PCA, comme illustré dans l'image.