Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Niveau système

Niveau utilisateur

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour modifier le minuteur de déconnexion de l'utilisateur inactif dans EPNM (Evolved Programmable Network Manager).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître EPN Manager.

Note: Vous devez avoir accès à l'interface utilisateur graphique EPNM.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur EPNM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Vous devez effectuer cette modification à deux niveaux (niveau système et niveau utilisateur).

Niveau système

Naviguez jusqu'àAdministration > Setting > System Settings.SousGeneral,sélect Serveret modifiez la valeur du délai d'attente comme indiqué dans cette image :

Niveau utilisateur

Cliquez sur l'icône Paramètres en haut à droite et sélectionnezMy Preferences.

Modifiez la valeur du délai d'attente, puis cliquez surSave.

Déconnectez-vous et reconnectez-vous pour que les modifications prennent effet.