D�termination du volume d'installation NFVIS pour UC
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-25T05:00:00+00:00
Description: Ce document d�crit les �tapes requises pour d�terminer le volume sur lequel NFVIS-for-UC est actuellement install�.

Table des matières

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour déterminer le volume sur lequel NFVIS-for-UC est actuellement installé.

Problème

Vous devez déterminer le volume sur lequel NFVIS-for-UC est actuellement installé.

Solution

Étape 1 : exécution d’une requête de l’API RedFish sur le CIMC de l’hôte pour identifier le nombre de disques virtuels existants via https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes

Exemple de rapport

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Description": "Collection of Volumes for this system",

"Name": "Volume Collection",

"Members@odata.count": 4,

"Members": [

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

Étape 2. Interrogez l’API pour chaque volume, où Number est le numéro du volume vu dans le résultat de l’étape 1. https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes/Number

Exemple de sortie de VD-0

... Obmitted Output ...

"Id": "0",

"Name": "NA",

"Encrypted": false,

"CapacityBytes": 1494996746240,

"BlockSizeBytes": 512,

"OptimumIOSizeBytes": 131072,

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"

}

],

"Status": {

"Health": "OK",

"State": "Enabled"

},

"Actions": {

"#Volume.Initialize": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.Initialize",

"InitializeType@Redfish.AllowableValues": [

"Fast",

"Slow"

]

},

"#Volume.CheckConsistency": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.CheckConsistency"

},

"Oem": {

"#Cisco.StartReconstruction": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Oem/Cisco.StartReconstruction",

"@odata.type": "#CiscoUCSExtensions.v1_0_0.StartReconstruction",

"ReconstructionOp@Redfish.AllowableValues": [

"add",

"remove",

"none"

]

}

}

},

"RAIDType": "RAID5",

"Oem": {

"Cisco": {

"VolumeAccessPolicy": "ReadWrite",

"RequestedWriteCachePolicy": "WriteBack",

"ConfiguredWriteCachePolicy": "WriteBack",

"VolumeDriveCachePolicy": "NoChange",

"VolumeReadAheadPolicy": "ReadAhead",

"VolumeIoPolicy": "DirectIo",

"VolumeState": "Optimal",

"AvailableSizeMiBytes": 0,

"Bootable": true,

"FullDiskEncryptionCapable": false

}

}

}

Étape 3. À partir de la capture de sortie, la valeur DurableName pour chaque qui est l'UUID.

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"  <<- This is the UUID you copy

}

Étape 4. Connexion SSH ou console à NFVIS-for-UC et exécution du support show list-units | include Volume-UUID.

Étape 5. Le volume sur lequel NFVIS-for-UC est installé contient le périphérique ainsi que les partitions du périphérique.

Exemple de sortie du volume sur lequel le système d'exploitation NFVIS-for-UC est installé.

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b003179502a9dc8b57a

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

Exemple de sortie du volume qui n'est pas NFVIS-for-UC OS Install.

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b0031790987dc596ab8

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type" : "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context" : "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Description" : "Collection de volumes pour ce système",

"Nom" : "Collection de volumes",

"Members@odata.count" : 4,

"Membres" : [

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type" : "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context" : "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Description" : "Collection de volumes pour ce système",

"Nom" : "Collection de volumes",

"Members@odata.count" : 4,

"Membres" : [

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id" : "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}