Configuration de NFVIS-for-UC OVS
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-25T07:00:00+00:00
Description: Ce document d�crit les �tapes requises pour configurer NFVIS-for-UC Open vSwitch (OVS) pour la connectivit� r�seau de la machine virtuelle.

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Configuration de référence

Configurer OVS pour la connectivité des VM

Articles et documentation associés

Terminologie utilisée

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour configurer NFVIS-for-UC Open vSwitch (OVS) pour la connectivité réseau de la machine virtuelle.

Conditions préalables

Exigences

- Matériel Business Edition ou Cisco Expressway pris en charge qui prend en charge NFVIS-for-UC.

- Business Edition 6000/7000 M5 ou ultérieure

- Cisco Expressway C1400V M7 ou ultérieur

- Logiciel NFVIS-for-UC installé avec WebUI accessible pour la gestion.

Configuration de référence

Utilisation | VLAN | IP | Passerelle | carte d'interface réseau physique | Pont | Réseau | Nom du commutateur de liaison ascendante | Port de commutation de liaison ascendante
Appliance OB CIMC | 100 | 10.0.100.10/24 | 10.0.100.1/24 | Gestion CIMC | | | mgmt-switch | Eth1/1
Gestion NFVIS-for-UC | 101 | 10.0.101.10/24 | 10.0.101.1/24 | GE0-0 | lan-br | réseau local | mgmt-switch | Eth1/10
Données VM1 | 10 | S/O | 10.0.10.1/24 | GE1-0 | vm-br1 | vm-net-10 | commutateur vm | Eth1/11
Données VM2 | 20 | S/O | 10.0.20.1/24 | GE1-1 | vm-br2 | vm-net-20 | commutateur vm | Eth1/12

Configurer OVS pour la connectivité des VM

Une fois que vous êtes en mesure de gérer à distance NFVIS-for-UC, l'étape suivante consiste à configurer des réseaux pour la connectivité des machines virtuelles. Dans cette configuration, GE1-0 et GE1-1 sont utilisés pour le trafic de données des machines virtuelles.

Étape 1: Connectez-vous à NFVIS-for-UC WebUI à l'adresse https://<NFVIS Management IP or FQDN> en utilisant les informations d'identification que vous avez définies précédemment.

Étape 2 : Accédez à la page Network configuration à partir de Configuration > Virtual Machines > Networking > Networks.

Configuration par défaut de la page Réseaux (BE7H-M5-K9)

Étape 3: Ajoutez un nouveau réseau en cliquant sur le signe + pour ajouter un réseau. Entrez les détails du réseau et cliquez sur Submit une fois terminé. Répétez la même étape pour les autres VLAN/réseaux. Réutilisez le même pont ou créez-en un nouveau en fonction de votre conception.

- Name : vm-net-10
- Mode : Accès
- VLAN : 10

- Pont: Créez New, GE1-0 comme interface à utiliser. Rappelez-vous que GE0-0 est utilisé pour la gestion NFVIS-for-UC.

Étape 4. Vérifiez que les réseaux apparaissent maintenant sur la page Réseaux.

Vous pouvez également voir ces réseaux créés à partir de l'interface de ligne de commande NFVIS-for-UC.

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

Articles et documentation associés

- Guide de virtualisation Cisco pour les applications d'appel sur site Cisco

- Guide d'installation des appliances Cisco Business Edition 6000/7000

- Comprendre la mise en réseau NFVIS
- Guide de démarrage de NFVIS 4.x
- Guide de configuration de NFVIS 4.x

Terminologie utilisée

- BE6K/BE7K - Appareils Cisco Business Edition 6000/7000

- CE1400V - Appliance Cisco Expressway

- NFV - Network Function Virtualization, VNF peut être considéré comme un résultat de NFV.

- VNF : fonction de réseau virtualisé (routeur virtuel, pare-feu, etc.)

- NFVIS-for-UC - Logiciel d'infrastructure NFV pour les communications unifiées

- pNIC : carte d'interface réseau physique, installée physiquement dans l'appliance et gérée par NFVIS-for-UC.

- vNIC : la carte d'interface réseau virtuelle, gérée par NFVIS-for-UC, attribue la vNIC aux machines virtuelles.

- Carte réseau OCP 3.0 - Open Compute Project Network Interface Card 3.0.

- MLoM - LAN modulaire sur carte mère

- OVS - Commutateur virtuel ouvert

- SR-IOV - Single Root I/O Virtualization, permet à la carte réseau de se présenter à NFVIS-for-UC comme plusieurs cartes réseau physiques.

- DPDK - Kit de développement de plan de données