Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer et dépanner la sonnerie automatique de ligne publique (PLAR) pour l'adaptateur de téléphone analogique Cisco (ATA) 190 dans la solution Cisco Unified Communication Manager (CUCM).

Contribué par Sachin Kalekar, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration de base ATA

- Configuration de base CUCM

Components Used

- Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1

- ATA 190 version ATA190.1-2-2-003

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informations générales

Les adaptateurs de téléphone analogique de la gamme Cisco ATA 190 sont des périphériques de communication normalisés qui transforment les périphériques de communication téléphoniques et de télécopie traditionnels en périphériques IP. Les adaptateurs sont gérés à partir de votre réseau et répondent aux besoins des utilisateurs qui se connectent aux réseaux d'entreprise, aux petits bureaux ou aux services VoIP (voix sur IP) à partir du cloud.

ATA 190 est un périphérique SIP (Session Initiation Protocol). PLAR est une fonctionnalité courante pour les périphériques ATA.

PLAR est une fonctionnalité qui envoie un appel à un poste préconfiguré une fois décroché, appelé configuration de numérotation à chaud.

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Étape 1. Entrez la valeur PT-Hotdial afin de créer une nouvelle partition.

Étape 2. Entrez la nouvelle valeur CSS (Calling Search Space) CSS-Hotdial et ajoutez la partition PT-Hotdial dans CSS-Hotdial, comme indiqué dans l'image :

Étape 3. Créer un modèle de traduction avec un modèle vide.

Comme l'illustre l'image, conservez le masque de transformation de l'appelé comme numéro de destination.

Étape 4.Pour utiliser la configuration PLAR/Hotdial, vous devez créer la règle de numérotation SIP.

Dans Administration de Cisco Unified Communications Manager, accédez à Routage des appels > Règles de numérotation > Règles de numérotation SIP.

Maintenant Ajouter nouveau, sous Motif de numérotation sélectionnez 7940_7960_AUTRE et cliquez sur Suivant, comme indiqué dans l'image :

Entrez un nom pour le modèle et cliquez sur Enregistrer.  Par exemple, PLAR, comme l'illustre l'image :

Comme l'illustre l'image, tapez une description et cliquez sur Ajouter une palette et cliquez sur Enregistrer.

Note: Assurez-vous de ne rien taper sous Valeur.  Il doit être vide et, sous Paramètre de numérotation, il doit être un modèle

Étape 5. Attribuez les règles de numérotation SIP et CSS sur le périphérique ATA.

- Attribuer le CSS sur le périphérique ATA (DN - CSS de ligne)

- Affectez la règle de numérotation SP à la page de configuration du périphérique.

Vérification

Décrochez le téléphone analogique connecté à l'ATA et vous devriez voir le téléphone de destination sonner. Vous devez également entendre la sonnerie sur le téléphone analogique.

Dépannage

- Vérifiez le micrologiciel ATA pris en charge pour la configuration PLAR.

- Vérifiez le périphérique ATA enregistré et le DN envoie/reçoit l'appel.

- Si la PLAR ne fonctionne toujours pas, supprimez la règle de numérotation SIP de la page de configuration du téléphone et réaffectez-la.