Table des matières

Introduction

Problème

Solution

Vérification

Introduction

Ce document décrit les attentes en matière de latence d'une requête ping ou traceroute 'To' ou 'From' d'une adresse IP de commutateur Nexus. Une réponse retardée du commutateur est un comportement attendu.

Problème

La latence est observée lorsque nous envoyons une requête ping depuis ou vers le commutateur IP sur le commutateur Nexus.

Nexus-1# ping6 fc00::2

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=47 time=12.067 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=48 time=12.452 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=49 time=12.575 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=50 time=12.903 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=51 time=14.532 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=52 time=15.029 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=53 time=15.188 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=54 time=15.447 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=55 time=15.788 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=56 time=16.136 ms

64 bytes from fc00::2: icmp_seq=57 time=16.29 ms

----------------------------------------------------------------------------

Nexus-1# ping 10.1.1.1

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=21 ttl=254 time=17.397 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=22 ttl=254 time=17.977 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=23 ttl=254 time=18.668 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=24 ttl=254 time=19.613 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=25 ttl=254 time=20.018 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=26 ttl=254 time=20.539 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=27 ttl=254 time=20.647 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=28 ttl=254 time=21.02 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=29 ttl=254 time=21.504 ms

64 bytes from 10.1.1.1: icmp_seq=30 ttl=254 time=21.622 ms

Solution

Nous vous recommandons de vérifier la latence en effectuant un test ping entre les périphériques/hôtes finaux, au lieu d’effectuer un test ping pour commuter IP.

- Lorsque la requête ICMP est reçue par le commutateur, elle est traitée par le processeur/superviseur du commutateur.

- Les paquets ICMP sont du trafic de faible priorité ou non critique vers le commutateur.

- Le processeur/superviseur du commutateur doit traiter d'autres trafics critiques tels que les BPDU STP, UDLD, BFD, LACP, OSFP, BGP et d'autres trafics de plan de contrôle en priorité.

- Ainsi, lorsque nous envoyons une requête ping à l’adresse IP du commutateur, il peut y avoir une latence.

Vérification

- À l’aide de la commande ethanalyzer, nous pouvons vérifier s’il y a du trafic ICMP inhabituel reçu sur le commutateur.

- Dans le résultat ci-dessous, nous pourrions voir des requêtes ICMP reçues de plusieurs hôtes/sources pour commuter IP.

NEXUS# show ip interface brief

IP Interface Status for VRF "default"(1)

Interface            IP Address      Interface Status

Vlan10               10.1.1.1        protocol-up/link-up/admin-up

NEXUS# ethanalyzer local interface inband display-filter icmp limit-c 0

Capturing on 'ps-inb'

1 2024-05-13 13:05:49.296574516    10.1.1.35 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

2 2024-05-13 13:05:49.298725978    10.1.1.51 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

3 2024-05-13 13:05:49.299935463    10.1.1.60 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

4 2024-05-13 13:05:49.303159980    10.1.1.84 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

5 2024-05-13 13:05:49.305450067   10.1.1.101 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

6 2024-05-13 13:05:49.307596053    10.1.1.17 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

7 2024-05-13 13:05:49.309881152    10.1.1.34 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

8 2024-05-13 13:05:49.313239980    10.1.1.59 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

9 2024-05-13 13:05:49.315391183    10.1.1.75 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

10 2024-05-13 13:05:49.317675859    10.1.1.92 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

11 2024-05-13 13:05:49.319960319   10.1.1.109 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

12 2024-05-13 13:05:49.323185627    10.1.1.33 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

13 2024-05-13 13:05:49.325471951    10.1.1.50 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

14 2024-05-13 13:05:49.327622826    10.1.1.66 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

15 2024-05-13 13:05:49.329906456    10.1.1.83 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

16 2024-05-13 13:05:49.332057200    10.1.1.99 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

17 2024-05-13 13:05:49.334341820    10.1.1.16 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64

18 2024-05-13 13:05:49.336626919    10.1.1.33 → 10.1.1.1     ICMP 60 Echo (ping) request  id=0x0000, seq=0/0, ttl=64