Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Modèles de prise en charge de mémoire supplémentaires

Confirmer la carte mémoire supplémentaire

Remplacer la carte mémoire supplémentaire

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étapes de remplacement d'une carte mémoire supplémentaire sur N9K-C93180YC-FX3S.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet :

- N9K-C93180YC-FX3S

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- N9K-C93180YC-FX3S

- Unité de remplacement sur site (FRU)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Pour certains commutateurs de la gamme Nexus 9300, l'ajout de carte mémoire supplémentaire est pris en charge. La carte mémoire supplémentaire est une unité de remplacement sur site (FRU), elle est traitée comme une pièce indépendante lors du traitement de la RMA. La carte mémoire supplémentaire doit être retirée de l'ancien châssis pour être remplacée par le nouveau châssis lors du remplacement du châssis. De même, vous devez le remplacer s'il s'agit d'une défaillance matérielle et d'une RMA. Par exemple, ce document présente les étapes de remplacement d'une carte mémoire supplémentaire sur N9K-C93180YC-FX3S.

Modèles de prise en charge de mémoire supplémentaires

Mis à jour en janvier 2022. Pour obtenir les dernières informations, cliquez sur le lien de la section Référence.

Modèles de commutateurs

Modèle de mémoire supplémentaire

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16GB=

Confirmer la carte mémoire supplémentaire

Comme la mémoire par défaut est de 16 Go pour les commutateurs répertoriés, le résultat de la commande show version peut aider à identifier la présence de la mémoire supplémentaire.

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

En outre, si vous passez en mode bash, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur la carte mémoire.

Si la Taille, Numéro de référence est affichée dans la section Périphérique de mémoire, cela signifie que la carte mémoire est là.

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

Remplacer la carte mémoire supplémentaire

1. Assurez-vous que l’alimentation du commutateur a été coupée et que le câble a été retiré.

2. Retirez les vis et le panneau.

3. Tirez les loquets situés aux deux extrémités du logement gauche pour retirer la carte mémoire.

4. Retirez les vis et le panneau du nouveau commutateur.

5. Insérez la carte mémoire dans le logement gauche du nouveau commutateur.

6. Remettez le panneau en place et fixez-le à l'aide des vis.

Informations connexes

- Ajout d'un module DIMM 8 ou 16 Gigabit à un commutateur Cisco Nexus 9000

- Assistance technique de Cisco et téléchargements