Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Méthodes

Configurations

Méthode 1 : Connexion directe

Méthode 2 : Connecté via le proxy

Vérifier

Liens connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer des packages supplémentaires pour Enterprise Linux (EPEL) en tant que référentiel tiers sur Cisco Open NX-OS.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Open NX-OS

- Système de noms de domaine (DNS)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Nexus N9K-C9364C avec NXOS version 10.3(4a).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Cisco NX-OS est le système d'exploitation réseau qui alimente les commutateurs Cisco Nexus dans des milliers d'environnements de production. Il s'agissait du premier système d'exploitation de réseau de data center à être construit avec Linux. Cisco NX-OS a toujours été alimenté par Linux, sous le capot, et a récemment exposé un grand nombre des fonctionnalités Linux aux utilisateurs finaux.

Les utilisateurs peuvent utiliser leurs outils et workflows de gestion de serveur Linux standard pour installer leurs applications Linux développées sur mesure ou d'autres programmes Open Source standard et les faire fonctionner « dès le déballage » sur le commutateur Nexus. Il est facile d'intégrer des agents de gestion de configuration tiers courants tels que Puppet, Chef et des applications de télémétrie telles que ganglia, splunk, collector, nagios sur le commutateur.

Méthodes

Il existe deux façons de connecter des commutateurs Nexus à des référentiels tiers.

- Directement : Vous pouvez accéder au référentiel via n'importe quelle interface de couche 3.

- Via le proxy : Vous pouvez accéder au référentiel via le proxy à l'aide de n'importe quelle interface de couche 3.

Configurations

Ces configurations sont implémentées sur le commutateur Nexus 9K à l'aide du VRF de gestion pour toutes les communications.

Méthode 1 : Connexion directe

Étape 1 : activation des fonctionnalités requises

Nexus(config)# feature bash

Étape 2 : configuration du client DNS

Nexus(config)# ip domain-lookup

Nexus(config)# vrf context management

Nexus(config-vrf)# ip name-server

Étape 3 : configuration du fichier de référentiel tiers Vous pointez ici vers le référentiel de votre choix.

Remarque :

Ce guide utilise des packages supplémentaires pour Enterprise Linux (EPEL) comme exemple

Vim est préinstallé pour modifier les fichiers.

La commande Cat permet d'afficher le fichier de contenu.

Nexus# run bash

bash-4.3$ sudo su -l

root@cisco#cat /etc/yum/repos.d/thirdparty.repo

[thirdparty]

name=Thirdparty RPM Database

baseurl=https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/

enabled=1

gpgcheck=1

metadata_expire=0

cost=500

sslverify=0

Étape 4. Téléchargez la clé GNU Privacy Guard (GPG) appropriée dans le répertoire prévu.

Remarque : Le VRF de gestion est spécifié

root@cisco#cd /etc/pki/rpm-gpg

root@cisco#ip netns exec management wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

Étape 5. Importez la clé GPG.

root@cisco#rpm --import RPM-GPG-KEY-EPEL-7

Méthode 2 : Connecté via le proxy

Étape 1 : activation des fonctionnalités requises

Nexus(config)# feature bash

Étape 2 : configuration du client DNS

Nexus(config)# ip domain-lookup

Nexus(config)# vrf context management

Nexus(config-vrf)# ip name-server

Étape 3. Configuration du fichier d’options pour yum Ici, vous pointez vers le proxy.

Remarque :

Les options proxy_username et proxy_password ne sont pas requises pour le proxy anonyme.

La valeur de délai d'attente est 60 par défaut, définissez l'option si vous souhaitez une valeur différente.

Vim est préinstallé pour modifier les fichiers.

La commande Cat permet d'afficher le fichier de contenu.

Nexus# run bash

bash-4.3$ sudo su -l

root@cisco#cat /etc/yum/yum.conf

[main]

cachedir=/var/cache/yum

keepcache=1

debuglevel=2

logfile=/var/log/yum.log

exactarch=1

obsoletes=1

pluginpath=/lib/yum-plugins

plugins=1

proxy=http://

:

/

proxy_username=cisco

proxy_password=cisco123

timeout=300

# PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo

# in /etc/yum/repos.d

Étape 4 : configuration du fichier de référentiel tiers Vous pointez ici vers le référentiel de votre choix.

Remarque :

Ce guide utilise des packages supplémentaires pour Enterprise Linux (EPEL) comme exemple.

Vim est préinstallé pour modifier les fichiers.

La commande Cat permet d'afficher le fichier de contenu.

root@cisco#cat /etc/yum/repos.d/thirdparty.repo

[thirdparty]

name=Thirdparty RPM Database

baseurl=https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/

enabled=1

gpgcheck=1

metadata_expire=0

cost=500

sslverify=0

Étape 5. Configuration du proxy pour les connexions https

root@cisco#export https_proxy=http://

:

Étape 6. Téléchargez la clé GNU Privacy Guard (GPG) appropriée dans le répertoire prévu.

Remarque : Le VRF de gestion est spécifié

root@cisco#cd /etc/pki/rpm-gpg

root@cisco#ip netns exec management wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/RPM-GPG-KEY-EPEL-7

Étape 7. Importez la clé GPG.

root@cisco#rpm --import RPM-GPG-KEY-EPEL-7

Vérifier

Ce guide installe un package SHC pour vérifier que le référentiel tiers a été configuré correctement.

Remarque : Le VRF de gestion est spécifié sur chaque commande

Étape 1 : confirmation de la capacité de Nexus à récupérer les paquets

root@cisco#ip netns exec management yum repolist

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,

: protect-packages

groups-repo                                              | 1.1 kB     00:00 ...

localdb                                                  |  951 B     00:00 ...

patching                                                 |  951 B     00:00 ...

thirdparty                                               | 4.7 kB     00:00

wrl-repo                                                 |  951 B     00:00 ...

repo id                        repo name                                  status

groups-repo                    Groups-RPM Database                            46

localdb                        Local RPM Database                              0

patching                       Patch-RPM Database                              0

thirdparty                     Thirdparty RPM Database                    13,798

wrl-repo                       Groups-RPM Database                            12

repolist: 13,856

Étape 2. Installation du package SHC

root@cisco#ip netns exec management yum install shc

Loaded plugins: downloadonly, importpubkey, localrpmDB, patchaction, patching,

: protect-packages

groups-repo                                              | 1.1 kB     00:00 ...

groups-repo/primary                                      |  35 kB     00:00 ...

groups-repo                                                               46/46

localdb                                                  |  951 B     00:00 ...

localdb/primary                                          |  197 B     00:00 ...

patching                                                 |  951 B     00:00 ...

patching/primary                                         |  197 B     00:00 ...

thirdparty                                               | 4.7 kB     00:00

thirdparty/primary_db                                    | 7.0 MB     00:25

wrl-repo                                                 |  951 B     00:00 ...

wrl-repo/primary                                         | 4.2 kB     00:00 ...

wrl-repo                                                                  12/12

Setting up Install Process

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package shc.x86_64 0:4.0.3-1.el7 will be installed

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================

Package      Arch            Version                 Repository           Size

================================================================================

Installing:

shc          x86_64          4.0.3-1.el7             thirdparty           38 k

Transaction Summary

================================================================================

Install       1 Package

Total download size: 38 k

Installed size: 90 k

Is this ok [y/N]: y

Downloading Packages:

shc-4.0.3-1.el7.x86_64.rpm                               |  38 kB     00:00

Running Transaction Check

Running Transaction Test

Transaction Test Succeeded

Running Transaction

** Found 1 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows:

busybox-1.23.2-r0.0.x86_64 has missing requires of busybox-syslog

Installing : shc-4.0.3-1.el7.x86_64                                       1/1

Installed:

shc.x86_64 0:4.0.3-1.el7

Complete!

Install operation 21 completed successfully at Tue Apr  9 23:36:10 2024.

[####################] 100%

Étape 3 : confirmation de l’installation de SHC

root@cisco#shc

shc parse(-f): No source file specified

shc Usage: shc [-e date] [-m addr] [-i iopt] [-x cmnd] [-l lopt] [-o outfile] [-rvDSUHCABh] -f script

Liens connexes

Ouvrir NX-OS

Programmabilité et automatisation avec Cisco Open NX-OS

Référentiel des scripts de programmabilité des commutateurs Cisco Nexus