Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Informations générales

Tâches opérationnelles principales vPC

Méthodologie de mise à niveau

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à niveau des commutateurs Cisco Nexus 9000 dans vPC avec Cisco NX-OS.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande de connaître les sujets suivants :

- Logiciel Nexus NX-OS.

- Virtual Port Channel (vPC).

- Utilisez les systèmes de fichiers, les répertoires et les fichiers des périphériques sur les commutateurs Cisco Nexus.

- Connectez-vous à Software Download.

- Cisco recommande de planifier une fenêtre de maintenance car cette procédure est gênante.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Nexus 9000 avec Cisco NX-OS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Remarque : La procédure de mise à niveau des commutateurs Cisco Nexus 7000 peut être basée sur ce document, bien que les commandes et les résultats puissent varier. Pour plus d'informations, consultez les guides Cisco officiels spécifiques à votre commutateur Cisco Nexus.

Configurer

Diagramme du réseau

Diagramme du réseau

Informations générales

- Supposons que vous êtes l'administrateur réseau d'un centre de données où il y a deux N9K-C93180YC-FX-24.

- NX-OS 9.3(11) est installé sur N9K-1 et N9K-2.

- Les serveurs A et B envoient du trafic de production.

- L'objectif est de mettre à niveau les deux commutateurs Nexus vers NX-OS 10.2(5).

Remarque : Commencez la mise à niveau avec le commutateur principal ou le commutateur secondaire ne produit aucune distinction fonctionnelle. Néanmoins, l'initialisation avec le commutateur principal garantit que les deux périphériques reprennent leurs rôles principal et secondaire initialement configurés. Bien qu'il soit important de connaître certaines des fonctions du Nexus en tant que principal opérationnel dans vPC.

Tâches opérationnelles principales vPC

- Répondez aux requêtes ARP même avec FHRP.

- Traite les unités BPDU (Bridge Protocol Data Unit).

- Transfère le trafic de multidiffusion PIM.

- Paquets du plan de contrôle d'IGMP.

- Aucun arrêt des ports membres vPC lorsque la liaison homologue est désactivée.

Méthodologie de mise à niveau

Étape 1 : ouverture de la matrice de prise en charge des ISSU Cisco Nexus 9000 et 3000

1. Sélectionnez la version actuelle.

2. Sélectionnez la version cible.

Matrice de prise en charge des ISSU Cisco Nexus 9000 et 3000

Remarque : Le TAC de Cisco vous recommande de toujours utiliser l'option de mise à niveau avec interruption (rechargement) avec le chemin recommandé.

Remarque : Le chemin recommandé peut afficher plusieurs sauts. Pour chaque saut, les étapes 2 à 11 doivent être répétées jusqu'à ce que les deux commutateurs Cisco Nexus aient la version NX-OS cible.

Étape 2. Téléchargez tous les fichiers Cisco NX-OS indiqués dans le chemin recommandé en fonction de votre carte de ligne de commutateur Cisco Nexus.

1. Se connecter au téléchargement du logiciel

2. Accédez à la section Télécharger et mettre à niveau et ouvrez Téléchargements d'accès.

3. Cliquez sur Browse all > Cisco IOS and NX-OS Software > NX-OS - NX-OS Software > Switches > Data Center Switches > Select your Nexus series > Select your linecard > NX-OS System Software > Select NX-OS version to download.

4. Déplacez le curseur sur le nom du fichier pour afficher les détails du fichier, copiez la valeur de somme de contrôle MD5 et téléchargez le fichier NX-OS.

Téléchargement du logiciel

5. Transférez les fichiers NX-OS vers le bootflash sur les deux commutateurs Cisco Nexus dans vPC via SCP, SFTP, TFTP ou USB. Si l'une des trois premières options est sélectionnée, vérifiez qu'il y a une requête ping vers le serveur en spécifiant le VRF attendu. Dans cet exemple, le serveur SFTP a l'adresse IP 192.168.9.9 accessible via la gestion VRF (Virtual Routing Forwarding).
N9K-1(config)# ping 192.168.9.9 vrf management

N9K-1(config)# copy sftp: bootflash:

Enter source filename: nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 192.168.9.9

Enter username: admin

The authenticity of host ‘192.168.9.9 (192.168.9.9)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:ABCDEFGHIJK.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added ‘192.168.9.9' (RSA) to the list of known hosts.

Inbound-ReKey for 192.168.9.9

User Access Verification

Password: cisco

6. Une fois le transfert de fichiers terminé, vérifiez que les fichiers NX-OS sont dans bootflash avec la commande dir.

7. Obtenez la somme de contrôle MD5 à partir du fichier NX-OS avec la commande show file bootflash.

8. Comparez cette valeur à celle copiée à partir du téléchargement de logiciel. Les deux valeurs doivent correspondre, sinon le fichier NX-OS est endommagé ou non légitime.

N9K-1(config)# dir | include nxos

1978203648    Mar 31 01:36:06 2023  nxos.9.3.11.bin

1943380992    Mar 17 09:54:16 2023  nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Usage for bootflash://

20548902912 bytes used

96040308736 bytes free

116589211648 bytes total

N9K-1(config)# show file bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin md5sum

2f60a186cb9c2d55c90086302e51f655

Étape 3 : identification du rôle opérationnel dans vPC pour chaque commutateur Cisco Nexus

1. Utilisez la commande show vpc role.

N9K-1(config)# show vpc role

vPC Role status

-----------------------------------------

vPC role                        : primary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:01

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : 44:b6:be:11:17:67

vPC local role-priority         : 32667

vPC local config role-priority  : 32667

vPC peer system-mac             : f8:a7:3a:4e:40:07

vPC peer role-priority          : 32667

vPC peer config role-priority   : 32667

N9K-2(config)# show vpc role

vPC Role status

-----------------------------------------

vPC role                        : secondary

Dual Active Detection Status    : 0

vPC system-mac                  : 00:23:04:ee:be:01

vPC system-priority             : 32667

vPC local system-mac            : f8:a7:3a:4e:40:07

vPC local role-priority         : 32667

vPC local config role-priority  : 32667

vPC peer system-mac             : 44:b6:be:11:17:67

vPC peer role-priority          : 32667

vPC peer config role-priority   : 32667

Étape 4. Vérification de l'incompatibilité de Cisco NX-OS sur les deux commutateurs Cisco Nexus dans vPC

1. Utilisez la commande show incompatibility-all nxos bootflash.

N9K-1(config)# show incompatibility-all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Checking incompatible configuration(s) for vdc 'N9K-1':

-------------------------------------------------------

No incompatible configurations

Checking dynamic incompatibilities:

-----------------------------------

No incompatible configurations

Étape 5. Vérification de l'impact de Cisco NX-OS sur les deux commutateurs Cisco Nexus dans vPC

1. Utilisez la commande show install all impact nxos bootflash. Ceci permet d'exécuter un diagnostic préliminaire pour valider que la version de Cisco NX-OS est compatible et que l'installation peut être effectuée.

N9K-1(config)# show install all impact nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Installer will perform impact only check. Please wait.

Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.

[####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  ----------------------------------------  --------------------

1        nxos                                   9.3(11)                                10.2(5)           yes

1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.43(11/22/2020)    v05.47(04/28/2022)            no

Additional info for this installation:

--------------------------------------

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode using 'show boot mode' and proceed

Étape 6 (facultatif). Exportez une sauvegarde de la configuration en cours à partir des deux commutateurs Cisco Nexus dans vPC.

N9K-1(config)# copy running-config sftp:running-config-backup

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): default

Enter hostname for the sftp server: 192.168.9.9

Enter username: admin

The authenticity of host '192.168.9.9 (192.168.9.9)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:ABDCEFGHI.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes

Warning: Permanently added '192.168.9.9' (RSA) to the list of known hosts.

Inbound-ReKey for 192.168.9.9:22

User Access Verification

Password:

Connected to 192.168.9.9.

Étape 7. Installation de NX-OS sur le commutateur Nexus avec le rôle principal vPC

1. Utilisez la commande install all nxos bootflash.

N9K-1(config)# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.

[####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  -------------------------------------------------------------

1        nxos                                   9.3(11)                                10.2(5)           yes

1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.43(11/22/2020)    v05.47(04/28/2022)            no

Additional info for this installation:

--------------------------------------

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode using 'show boot mode' and proceed

Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Remarque : Vous devez lire la réussite sans aucune erreur. Après cela, le commutateur Cisco Nexus redémarre et le processus d'installation peut prendre plusieurs minutes. Cela peut varier sur chaque commutateur Cisco Nexus.

Étape 8. Attendez que l’état soit actif sur le commutateur Cisco Nexus.

1. Utilisez la commande show module.

N9K-1(config)# show module

Mod Ports             Module-Type                      Model           Status

--- ----- ------------------------------------- ------------------------------

1    54   24x10/25G/32G + 6x40/100G Ethernet/FC N9K-C93180YC-FX-24    active *

Mod  Sw                       Hw    Slot

---  ----------------------- ------ ----

1    9.3(11)                  1.0    NA

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    44-b6-aa-aa-aa-aa to 44-b6-be-bb-bb-bb  ABCDEFGHIJK

Mod  Online Diag Status

---  ------------------

1    Pass

* this terminal session

Remarque : Notez qu'il est possible que le keepalive vPC et/ou la liaison entre homologues ne puissent pas être à l'état UP. Cela est normal car les commutateurs Cisco Nexus dans vPC ont une version différente de Cisco NX-OS qui n'est pas prise en charge.

Étape 9. Installation de Cisco NX-OS sur le commutateur homologue vPC Cisco Nexus

N9K-2(config)# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.5.M.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.

Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin for boot variable "nxos".

[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.2.5.M.bin.

[####################] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.

[####################] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.

[####################] 100% -- SUCCESS

Compatibility check is done:

Module  bootable          Impact  Install-type  Reason

------  --------  --------------  ------------  ------

1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless

Images will be upgraded according to following table:

Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required

------  ----------  -------------------------------------------------------------

1        nxos                                   9.3(11)                              10.2(5)           yes

1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.42(06/14/2020)    v05.47(04/28/2022)            no

Additional info for this installation:

--------------------------------------

Service "vpc" in vdc 1: Vpc is enabled, Please make sure both Vpc peer switches have same boot mode using 'show boot mode' and proceed

Switch will be reloaded for disruptive upgrade.

Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y

Étape 10. Attendez que l’état soit actif sur le commutateur Cisco Nexus.

1. Utilisez la commande show module.

N9K-2(config)# show module

Mod Ports             Module-Type                      Model           Status

--- ----- ------------------------------------- --------------------- ---------

1    54   24x10/25G/32G + 6x40/100G Ethernet/FC N9K-C93180YC-FX-24    active *

Mod  Sw                       Hw    Slot

---  ----------------------- ------ ----

1    9.3(11)                  1.0    NA

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    f8-a7-3a-nn-nn-nn to f8-a7-3a-n1-n1-n1  98765432109

Mod  Online Diag Status

---  ------------------

1    Pass

* this terminal session

Étape 11. Vérification de l’état UP des canaux de port keep-alive, peer-link et vPC

1. Utilisez la commande show vpc.

N9K-1(config)# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 1

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 2

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Enabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

-----------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    up     1

vPC status

-----------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------  ---------------

50    Po50          up     success     success               1

60    Po60          up     success     success               1

N9K-2(config)# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 1

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 2

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

Operational Layer3 Peer-router    : Enabled

Virtual-peerlink mode             : Disabled

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id    Port   Status Active vlans

--    ----   ------ -------------------------------------------------

1     Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------------

Id    Port          Status Consistency Reason                Active vlans

--    ------------  ------ ----------- ------                ---------------

50    Po50          up     success     success               1

60    Po60          up     success     success               1

Informations connexes

- Assistance technique de Cisco et téléchargements