Contenu

Introduction

Informations générales

Scénario

ID de bogue Cisco associés

Introduction

Ce document traite d'un scénario OTV (Overlay Transport Virtualization) commun, où le VLAN de site ne se connecte pas ou où le périphérique de périphérie d'autorité (AED) ne transmet pas un ensemble de VLAN, ainsi que des étapes de dépannage de ce scénario.

Informations générales

Ce document suppose une configuration multi-AED pour la monodiffusion ou la multidiffusion OTV.

Scénario

AED ne devient pas actif pour un VLAN.

1. Entrez la commande show otv et vérifiez les erreurs. Par exemple, 'Incompatibilité d'ID de site' est problématique.

2. Entrez la commande show otv site et confirmez l'ID système.
Ceci est utilisé afin de sélectionner l'AED afin que vous sachiez ce qui doit être actif pour chaque VLAN.

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. Vérifiez que le VLAN de site est identique sur les deux contextes de périphérique virtuel OTV (VDC) de ce site.
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

La meilleure pratique consiste à utiliser différents VLAN de site par site.

4. Vérifiez l'état STP (Spanning Tree Protocol) du VLAN de site sur tous les commutateurs du chemin entre les VDC OTV. Il doit être transféré sur les ports de couche 2 (L2) à l'agg et ses ports doivent également être transférés entre les VDC.
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. Vérifiez l'historique des événements afin de vérifier que les paquets Hello arrivent de l'autre AED sur le site local par le biais de la superposition et du site-VLAN et que l'AED local en envoie deux.
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

Note: Si le VLAN du site est le même sur les deux sites et que les paquets Hello sont commutés d'un site à un autre, OTV détecte l'ID du site différent et désactive les VLAN afin d'arrêter un site. Ceci est effectué afin d'éviter une boucle L2. Entrez la commande show otv output pour vérification. Une erreur de correspondance d'ID de site doit s'afficher lorsque cela se produit. Vous pouvez modifier le VLAN de site ou arrêter la boucle avant le VLAN de site afin de corriger le problème. AED peut alors être élevé.

6. Vérifiez les statistiques afin de vérifier si les HELLO sont reçus dans les compteurs.
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. Vérifiez les numéros ordinaux afin de vous assurer qu'ils sont attribués correctement :
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

Remarque : Gardez à l'esprit l'ID de bogue Cisco CSCur30401 lorsque vous consultez Ordinals !

ID de bogue Cisco associés

- ID de bogue Cisco CSCum54509 - Version 6.2(6), contiguïté de site bloquée en état partiel, car les paquets de carte de ligne de la série F destinés à 0100.0cdf.dfdf ne sont pas inondés vers le domaine de pont (BD)

- ID de bogue Cisco CSCur30401 - Le nombre normal dans la commande show otv site detail est 0 pour tous les commutateurs