Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

À propos d'ERSPAN

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer une session ERSPAN (Remote Switched Port Analyzer) encapsulée sur un commutateur de la gamme Nexus 7000 qui surveille le trafic entre les ports Ethernet sur deux commutateurs de la gamme Nexus 7000 différents.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous de respecter ces conditions avant de tenter cette configuration :

- Connaissance de base de la configuration sur les commutateurs Nexus 7000

- Connaissances de base de ERSPAN

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le commutateur Nexus 7018 sur le logiciel Cisco NX-OS Version 5.1(3).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

À propos d'ERSPAN

- ERSPAN permet la surveillance à distance de plusieurs commutateurs sur votre réseau.

- ERSPAN transporte le trafic mis en miroir depuis les ports sources de différents commutateurs vers le port de destination, où l'analyseur de réseau s'est connecté.

- Le trafic est encapsulé au niveau du commutateur source et transféré au commutateur de destination, où le paquet est décapsulé, puis envoyé au port de destination.

- ERSPAN se compose d'une session source ERSPAN, d'un trafic encapsulé GRE (Generic Routing Encapsulation) routable ERSPAN et d'une session de destination ERSPAN.

- Vous pouvez configurer séparément les sessions source et de destination ERSPAN sur différents commutateurs.

- ERSPAN ne surveille aucun paquet généré par le superviseur, quelle que soit sa source.

Sources ERSPAN

- Les interfaces à partir desquelles le trafic peut être surveillé sont appelées sources ERSPAN.

- Vous pouvez surveiller tous les paquets pour le port source qui est reçu (en entrée), transmis (en sortie) ou bidirectionnel (les deux).

- Les sources ERSPAN incluent les ports source, les VLAN source ou les VSAN source. Lorsqu’un VLAN est spécifié comme source ERSPAN, toutes les interfaces prises en charge dans le VLAN sont des sources ERSPAN.

Destinations ERSPAN

- Les ports de destination reçoivent le trafic copié des sources ERSPAN.

- Le port de destination est un port qui a été connecté au périphérique, tel que le périphérique SwitchProbe ou tout autre périphérique de surveillance à distance (RMON) ou de sécurité qui peut recevoir et analyser les paquets copiés à partir d'un ou de plusieurs ports source.

- Les ports de destination ne participent à aucune instance Spanning Tree ou à aucun protocole de couche 3.

Configuration

Cet exemple de configuration utilise un port source sur le commutateur de la gamme Nexus 7000 1 et un port de destination sur un autre commutateur Nexus 7000, où l'analyseur de réseau s'est connecté. Il existe une liaison Ethernet entre les deux commutateurs, comme illustré dans le schéma.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Commutateur Nexus 7000 1

- Commutateur Nexus 7000 2

Commutateur Nexus 7000 1

switch_1#configure terminal

!--- Configures an ERSPAN source session.

switch_1(config)#monitor session 48 type erspan-source

!--- Configure the sources and traffic direction.

switch_1(config-erspan-src)#source interface Ethernet2/10 both

!--- Configure the destination IP address in the ERSPAN session.

switch_1(config-erspan-src)#destination ip 10.11.11.3

!--- Configure the ERSPAN ID.

switch_1(config-erspan-src)#erspan-id 902

!--- Configure the VRF.

switch_1(config-erspan-src)#vrf default

!--- Enable the ERSPAN source session (by default the session is !--- in shutdown state).

switch_1(config-erspan-src)#no shut

switch_1(config-erspan-src)#exit

!--- Configure the ERSPAN global origin IP address.

switch_1(config)#monitor erspan origin ip-address 10.254.254.21 global

!--- Configure the IP address for loopback interface, which is used !--- as source of the ERSPAN traffic.

switch_1(config)#interface loopback1

switch_1(config-if)#ip address 10.254.254.21/32

switch_1(config-if)#exit

switch_1(config)#interface Ethernet1/1

switch_1(config-if)#switchport

switch_1(config-if)#switchport mode trunk

switch_1(config-if)#no shutdown

switch_1(config-if)#exit

switch_1(config)#feature interface-vlan

switch_1(config)#interface Vlan 11

switch_1(config-if)#ip address 10.11.11.2/29

switch_1(config-if)#no ip redirects

switch_1(config-if)#no shutdown

switch_1(config-if)#exit

!--- Save the configurations in the device.

switch_1(config)#copy running-config startup-config

Switch_1(config)#exit

Commutateur Nexus 7000 2

switch_2#configure terminal

!--- Configures an ERSPAN destination session.

switch_2(config)#monitor session 47 type erspan-destination

!--- Configures the source IP address.

switch_2(config-erspan-src)#source ip 10.11.11.3

!--- Configures a destination for copied source packets.

switch_2(config-erspan-src)#destination interface Ethernet2/34

!--- Configure the ERSPAN ID.

switch_2(config-erspan-src)#erspan-id 902

!--- Configure the VRF.

switch_2(config-erspan-src)#vrf default

!--- Enable the ERSPAN destination session (by default the session is !--- in shutdown state).

switch_2(config-erspan-src)#no shut

switch_2(config-erspan-src)#exit

switch_2(config)#interface Ethernet2/34

switch_2(config-if)#switchport monitor

switch_2(config-if)#exit

switch_2(config)#feature interface-vlan

switch_2(config)#interface Vlan 11

switch_2(config-if)#ip address 10.11.11.3/29

switch_2(config-if)#no ip redirects

switch_2(config-if)#no shutdown

switch_2(config-if)#exit

switch_2(config)#interface Ethernet1/2

switch_2(config-if)#switchport

switch_2(config-if)#switchport mode trunk

switch_2(config-if)#no shutdown

switch_2(config-if)#exit

!--- Save the configurations in the device.

switch_2(config)#copy running-config startup-config

Switch_2(config)#exit

Vérification

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Voici quelques-unes des commandes de vérification ERSPAN :

- Utilisez la commande show monitor afin d'afficher l'état des sessions ERSPAN :

switch_1# show monitor

Session  State        Reason                  Description

-------  -----------  ----------------------  --------------------------------

4        up           The session is up

- Utilisez la commande show monitor session [session_number] afin d'afficher la configuration de session ERSPAN :

switch_1# show monitor session 48

session 48

---------------

type              : erspan-source

state             : up

erspan-id         : 902

vrf-name          : default

acl-name          : acl-name not specified

ip-ttl            : 255

ip-dscp           : 0

destination-ip    : 10.11.11.3

origin-ip         : 10.254.254.21 (global)

source intf       :

rx            : Eth2/10

tx            : Eth2/10

both          : Eth2/10

source VLANs      :

rx            :

tx            :

both          :

filter VLANs      : filter not specified

- Utilisez la commande show monitor session all afin d'afficher toutes les configurations de sessions ERSPAN dans le périphérique.

- Utilisez la commande show running-config monitor afin d'afficher la configuration ERSPAN en cours :

switch_1# show running-config monitor

!Command: show running-config monitor

!Time: Thu Apr 19 10:15:33 2012

version 5.1(3)

monitor session 48 type erspan-source

erspan-id 902

vrf default

destination ip 10.11.11.3

source interface Ethernet2/10 both

no shut

monitor erspan origin ip-address 10.254.254.21 global

- Utilisez la commande show startup-config monitor afin d'afficher la configuration de démarrage ERSPAN.

Informations connexes

- Page d'assistance sur les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 7000

- Exemple de configuration RSPAN de commutateur de la gamme Nexus 7000

- Configuration SPAN sur un commutateur Nexus 7000

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems