Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment configurer les commutateurs Nexus 5500 pour respecter la conformité FC-PI-4 à la vitesse FC 8G.

Symptômes

Le Nexus 5500 n'est pas conforme à la norme FC-PI-4 à la vitesse 8 G FC (ID de bogue Cisco CSCtx52991 ).

Description de la cause/du problème

The FC fill-word is speed dependent. For 1GFC, 2GFC, and 4GFC the fill word is IDLE. For 8GFC the fill-word must be ARBff. If the N5500 uses IDLE at the 8GFC speed, then it is not standard compliant. The requirement is expressed in FC-PI-4 (see http://wwwin-eng.cisco.com/Eng/Andiamo/Stds/T11/Stable/fc-pi-4_rev8_00.pdf), in section 5.8:

5.8 Frame scrambling and emission lowering protocol

8GFC shall use the frame scrambling as stated in FC-FS-2 AM1 (reference [5]) and emission lowering protocol as stated in FC-FS-2 (reference [4]). 1GFC, 2GFC, and 4GFC do not use scrambling.

HP requests for change to comply with Standard.

More info about fill words:

Fill word: what they are and what interop issues there are at 8Gb

Conditions / Environnement

Ce problème ne se produit qu'avec les commutateurs Nexus 55xx, et non avec les commutateurs Nexus 50x0.

Solution

Il s'agit d'une limitation matérielle avec les commutateurs 55xx. Cela est dû à l'application stricte du protocole ELP (en utilisant ARBff sur la liaison). Les bogues suivant ce problème pour N5K et UCS respectivement sont :

23/01/2013 : - dakester

5 000 / UCS FI prend en charge ARBFF et IDLE

http://bug/CSCtx52991 Corrigé dans 7.0(0)N1(1) et 6.0(2)N2(1) et 5.2(1)N1(5)

et

http://bug/CSCud93958 Corrigé en 2.2(1b) et 2.1(2a)

La nouvelle commande de configuration est N5K(config-if)# switchport fill-pattern arbff speed 8000

Pour afficher le mot de remplissage 8G configuré :

N5K# show port internal info interface fc1/13 | I fill

admin port fill-pattern 8g (ARBFF)

Pour afficher le mot de remplissage 8G réel :

5548-TOP# show hardware interne fc-mac 1 port 32 port-info  | i Remplissage

Mot de remplissage pour Vitesse 8g : 0x0

(L'interface ci-dessus n'était pas active)

Motifs de remplissage hexadécimaux

ARB 94FFFF

INACTIF 95B5B5

ID de bogue Cisco CSCut87856 Nexus 5000 - Nécessité de modifier le modèle de remplissage 8G par défaut du nouveau produit en ARBFF

Bogue Cisco ayant l'ID CSCut8036 Nexus 6000 - Nécessité de remplacer le nouveau modèle de remplissage 8G par défaut du produit par ARBFF