Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Réseau physique

Vue VSAN logique

Configurations des plates-formes

Nexus 5000

Configuration de la qualité de service (QoS)

UCS Manager

NetApp

Vérification

Vérifier l'état des interfaces VFC

Vérifier que NetApp et UCS sont connectés au fabric

Dépannage

Fonctionnalités configurées

Configuration VLAN et VSAN

Spanning Tree et VLAN FCoE

VLAN VPC et FCoE

État du contrôle de flux prioritaire

Appartenance VSAN

Problèmes connus et courants

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un Nexus 5000 dans une configuration Virtual Port Channel (VPC) vers un stockage NetApp pour obtenir Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez des connaissances sur Unified Computing System (UCS) et Nexus 5000.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- 2x Nexus 5548 - exécute NXOS 5.2. Appelé bdsol-n5548-05 et -06-.

- 2 interconnexions de fabric (FI) UCS 6248 - exécute le logiciel 2.2. Appelé bdsol-6248-03-, A et B.

- 2x NetApp 3220 - exécute la version 8.1. Appelé bdsol-3220-01-, A et B.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Ce document décrit la configuration du commutateur Nexus 5000 dans une configuration Virtual Port Channel (VPC) vers un stockage NetApp afin de réaliser Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Configuration

Diagramme du réseau

Tous les diagrammes de ce document ont été créés avec des diagrammes d'application .

Réseau physique

Cette configuration se veut une référence simple. Il utilise des liaisons uniques même si les canaux de port mentionnés peuvent être facilement étendus avec plus de liaisons pour fournir plus de bande passante.

Entre les interfaces UCS FI et les Nexus 5000, il n'y a qu'une seule liaison de chaque côté. Entre chaque Nexus 5000 et chaque NetApp, il existe également un lien lié aux VPC associés.

Vue VSAN logique

Dans ce cas, le VSAN 70 est utilisé pour le côté gauche du fabric et le VSAN 80 pour le côté droit. Respectivement, les VLAN 970 et 980 sont les VLAN FCoE.

Configurations des plates-formes

La plus grande partie de la complexité de cette configuration est concentrée sur la plate-forme Nexus 5000. La configuration d'UCS et de NetApp est assez simple.

Nexus 5000

Cette configuration présente de nombreuses similitudes avec l'exemple de configuration NPIV FCoE avec NPV NEXUS Nexus 5000 joint à UCS.

Activer les fonctionnalités

Sur les deux Nexus 5000 :

feature npiv

feature fcoe

feature lacp

Création du réseau de stockage virtuel (VSAN)

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80

Ajout de nouveaux VLAN pour transporter le trafic FCoE

bdsol-n5548-05

vlan 970

fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980

fcoe vsan 80

Configuration de la connectivité physique

Ce type de configuration vous permet de disposer de FCoE et d'un autre VLAN dans une agrégation unique. Dans ce cas, les VPC transportent le VLAN 3380, configuré en tant que VLAN NFS (Network File System) côté NetApp, comme indiqué plus loin.

La configuration provient de bdsol-n5548-05.

Configurez VPC sur NetApp-B :

interface Ethernet1/5

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 105 mode active

interface port-channel105

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 105

Configurez VPC sur NetApp-A :

interface Ethernet1/6

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 106 mode active

interface port-channel106

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 106

Configurez le canal de port menant à UCS :

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 103 mode active

interface port-channel103

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

Cette configuration se reflète sur le commutateur bdsol-n5548-06. La seule différence est que le VLAN 980 est transporté dans des trunks et non dans le VLAN 970.

Création et liaison de la configuration VSAN

Maintenant que la connectivité physique est configurée, les interfaces Fibre Channel virtuelles (VFC) nouvellement configurées doivent être liées aux canaux de port créés précédemment.

Remarque : cette configuration concerne UCS lorsqu'il fonctionne en mode d'hôte d'extrémité de fabric et non en mode de commutation Fibre Channel (FC). Lorsque vous exécutez le mode de commutation FC sur votre UCS, n'oubliez pas de changer le mode VFC de la structure d'agrégation par défaut (TF) à l'agrégation E_port (TE).

La configuration bdsol-n5548-05 pour NetApp :

interface vfc105

bind interface port-channel105

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

interface vfc106

bind interface port-channel106

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

Configuration de la carte FCoE bdsol-n5548-05 sur UCS :

interface vfc103

bind interface port-channel103

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

Comme indiqué dans l'introduction de ce document, cette configuration représente une liaison unique dans le canal de port entre les commutateurs UCS et Nexus. Il est utilisé à titre de référence uniquement et peut être étendu à des liens supplémentaires.

La configuration précédente est reflétée sur bdsol-n5548-06. La seule modification consiste à utiliser VSAN 80 au lieu de VSAN 70.

Canal de port de liaison homologue

Dans cette configuration, chaque côté du fabric ne comporte qu'un seul VLAN FCoE. Les VLAN ne peuvent pas être agrégés entre des Nexus 5000.

En fonction des normes de configuration et des meilleures pratiques, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Aucune modification supplémentaire : les VLAN n'étant pas créés sur les deux Nexus 5000, ils ne peuvent pas être agrégés. Ces VLAN sont affichés sous « Vlan Err-disabled on Trunk ».

- Supprimez les VLAN de l’agrégation via la commande switchport trunk allowed vlan exclude.

- Mentionnez explicitement les VLAN autorisés. Ne mentionnez pas les VLAN FCoE.

Ajouter les VFC à la base de données VSAN

Les VFC nouvellement configurés sont ajoutés à la base de données VSAN.

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70 interface vfc103

vsan 70 interface vfc105

vsan 70 interface vfc106

bdsol-n548-06 :

vsan database

vsan 80 interface vfc103

vsan 80 interface vfc105

vsan 80 interface vfc106

Configuration de la qualité de service (QoS)

Cette configuration a un profil QoS simple, qui est censé servir de référence.

Pour que le contrôle de flux par priorité (PFC) soit activé, ce qui permet une transmission sans perte nécessaire pour FCoE, la configuration QoS doit correspondre.

Dans ce cas, seules deux classes sont utilisées. Une pour FC/FCoE et une pour le trafic NFS qui autorise les trames jumbo.

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

match qos-group 1

class-map type network-qos class-fcoe

match qos-group 1

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 9216

multicast-optimize

system qos

service-policy type network-qos jumbo

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

UCS Manager

Un guide pas à pas qui vous montre comment configurer les liaisons ascendantes FCoE se trouve dans Exemple de configuration de liaison ascendante UCS FCoE.

Comme mentionné précédemment, dans cet exemple, une seule liaison est utilisée, mais cette configuration peut être étendue à plusieurs liaisons dans un canal de port.

Configuration du canal de port

L'exemple précédent illustre le point de vue UCS. Chaque côté du fabric comporte un canal de port, numéro 2, basé sur le port ethernet1/21.

Dans cet exemple, les seuls VSAN qui existent sont 70 et 80, il est donc raisonnable de supposer qu'ils sont ceux qui sont agrégés.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

4048                      1                Operational

interface Ethernet1/21

description UF: UnifiedUplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

udld disable

channel-group 2 mode active

no shutdown

interface port-channel2

description UF: UnifiedUplink

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

pinning border

speed 10000

Le VLAN 970 est agrégé via le port channel 2.

Configuration QoS

Comme indiqué précédemment, dans la configuration QoS du Nexus 5000, une configuration QoS de bout en bout permet à la carte PFC de fonctionner.

Dans cet exemple, seules deux classes sont activées. La classe par défaut qui porte les trames jumbo (MTU 9216) et la classe FC.

Cela correspond à ce qui a été configuré du côté Nexus dans les étapes précédentes. D'autres classes sont présentes, mais pas activées.

NetApp

Dans cet exemple, NetApp fonctionne en mode 7. Un guide détaillé sur la configuration du côté NetApp est disponible dans le Guide de déploiement du stockage NetApp.

Licence

Au moins la licence FCP (FC/FCoE) doit être présente pour permettre à FCoE de fonctionner.

Configuration

Les VLAN FCoE n'ont pas besoin d'être ajoutés n'importe où sur NetApp. Ils sont découverts au cours de la phase de découverte VLAN de la négociation FCoE.

Comme mentionné précédemment, lors de la configuration de Nexus 5000, le NFS est également géré par les mêmes liaisons ascendantes.

bdsol-3220-01-A> rdfile /etc/rc

ifgrp create lacp dvif -b ip e1a e1b

vlan create dvif 3380

ifconfig e0M `hostname`-e0M flowcontrol full netmask 255.255.255.128 partner

e0M mtusize 1500

ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380

mtusize 9000 trusted

route add default 10.48.43.100 1

routed on

La configuration montre que le canal de port LACP (ifgroup) est créé à partir des interfaces e1a et e1b et que l'interface virtuelle pour VLAN 3380 est ajoutée.

La même configuration de l'interface utilisateur graphique indique :

Configuration du groupe d'interfaces

bdsol-3220-01-A> ifgrp status

default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'

dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'

Ifgrp Status Up Addr_set

up:

e1a: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 766192514, input bytes 2560966346135

input lacp packets 410301, output lacp packets 410438

output packets 615632, output bytes 81875375

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 1

indication: up at 28Sep2014 00:48:23

consecutive 0, transitions 14

e1b: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 246965410, input bytes 702882508932

input lacp packets 410301, output lacp packets 410442

output packets 615646, output bytes 81876343

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 2

indication: up at 28Sep2014 00:48:22

consecutive 0, transitions 15

Vérification

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils Cisco internes.

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration. L'analyseur CLI Cisco prend en charge certaines commandes show. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

Les sections Vérifier et dépanner de ce document se concentrent sur les commutateurs Nexus 5000, car ils sont essentiels à cette configuration.

Vérifier l'état des interfaces VFC

bdsol-n5548-05# show int vfc 105

vfc105 is trunking

Bound interface is port-channel105

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 70

Trunk vsans (admin allowed and active) (70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

65 frames input, 6904 bytes

0 discards, 0 errors

65 frames output, 9492 bytes

0 discards, 0 errors

Le résultat précédent montre que le VSAN 70 est actif et que les agrégations sont activées sur le VFC et qu'il fonctionne en effet dans le mode attendu - TF.

Vérifier que NetApp et UCS sont connectés au fabric

Vérifiez la base de données flogi sur les commutateurs.

bdsol-n5548-05# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc103           70    0xa00020  22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf 20:46:54:7f:ee:f2:d6:81

vfc105           70    0xa00000  50:0a:09:81:98:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-B-1a]

vfc106           70    0xa00001  50:0a:09:81:88:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-A-1a]

Le résultat précédent montre que chaque carte VFC a un périphérique connecté. Ceci est prévu dans une configuration très basique.

En cas de doute, vous pouvez vérifier l'état du côté UCS. En mode hôte final, la fonction NPV peut être utilisée.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:

====================

Interface: vfc713, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up

VSAN: 70, State: Up, FCID: 0xa00020

Remarque : le FCID (0xa00020) dans NPV correspond à celui vu par le commutateur Nexus.

Le VSAN1 n’est pas actif sur l’agrégation et n’est pas configuré. Il peut donc être ignoré. Voici la vérification de la carte VFC 713 sur l'UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713

vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk)

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) (1)

1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec

1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec

134861480 frames input, 159675768364 bytes

0 discards, 0 errors

405404675 frames output, 792038498124 bytes

0 discards, 0 errors

Ce résultat montre que le VSAN 70 est actif et que le port fonctionne en mode Node en mode NPV (NP). Cela est normal, car UCS fonctionne en mode hôte d'extrémité.

NetApp

Comme mentionné précédemment, cette configuration s'exécute en mode 7. La commande cluster mode peut être différente.

L’état FCP sur les interfaces est :

bdsol-3220-01-A> fcp topology show

Switches connected on adapter 1a:

Switch Name: bdsol-n5548-05

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 160

Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41

Port Count: 5

(...)

Switches connected on adapter 1b:

Switch Name: bdsol-n5548-06

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 35

Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41

Port Count: 5

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration. L'analyseur CLI Cisco prend en charge certaines commandes show. Utilisez cet outil pour obtenir une analyse des rapports produits par ces commandes.

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux outils internes.

Fonctionnalités configurées

Vérifiez que toutes les fonctionnalités requises sont activées.

bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp

fcoe 1 enabled

fcoe-npv 1 disabled

lacp 1 enabled

npiv 1 enabled

Configuration VLAN et VSAN

Vérifiez l'existence du VLAN FCoE et l'endroit où il est envoyé.

show vlan fcoe

show vlan id X

Un exemple pour le côté gauche du fabric est illustré ici :

bdsol-n5548-05# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

bdsol-n5548-05# show vlan id 970

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

970  VLAN0970                         active    Po1, Po103, Po105, Po106, Po107

Po202, Po203, Po204, Eth1/3

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

Le VLAN 970 existe et est agrégé aux ports indiqués dans la configuration, ainsi que la confirmation qu’il transporte le VSAN 70.

Spanning Tree et VLAN FCoE

Les VLAN FCoE constituent un cas particulier et ne doivent pas exister dans le Spanning Tree.

bdsol-n5548-05# show spanning-tree vlan 970

Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

Un cas spécial existe pour les VLAN MST (Multiple Spanning Tree) et FCoE. Une instance de MST doit être créée afin de transporter des VLAN FCoE, et non d'autres VLAN. Voir Instances MST pour les déploiements FCoE à double fabric.

VLAN VPC et FCoE

Dans l'exemple précédent, les VLAN FCoE sont ajoutés sur les VPC et les VPC se trouvent sur deux périphériques différents. La configuration de l’agrégation est légèrement différente pour chaque VPC.

Les VLAN FCoE ne peuvent pas apparaître comme VLAN autorisés dans le contrôle de cohérence VPC.

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Shut Lan                    1     No                     No

STP Port Type               1     Default                Default

STP Port Guard              1     None                   None

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(1, 2-a0-98-40-ba-fa, [(1, 2-a0-98-40-ba-fa,

1, 0, 0), (7f9b,       1, 0, 0), (7f9b,

0-23-4-ee-be-35, 8069, 0-23-4-ee-be-35, 8069,

0, 0)]                 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     1                      1

MTU                         1     1500                   1500

Admin port mode             1

Allowed VLANs               -     3380                   3380

Local suspended VLANs       -     -                      -

C'est prévu.

Afin de vérifier que les VLAN FCoE sont agrégés, vérifiez l'agrégation par interface.

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Native  Status        Port

Vlan                  Channel

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         1       trunking      --

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Vlans Allowed on Trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         970,3380

--------------------------------------------------------------------------------

Port          STP Forwarding

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         3380

Comme indiqué, les VLAN FCoE ne participent pas au Spanning Tree et ne sont pas visibles comme VLAN de transfert STP. Cependant, ils peuvent apparaître comme agrégation.

État du contrôle de flux prioritaire

Le contrôle de flux par priorité est crucial pour le fonctionnement de FCoE. Pour que la carte PFC soit opérationnelle, la configuration QoS doit correspondre de bout en bout.

Afin de vérifier l'état sur une base par interface :

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Le résultat précédent montre que la carte PFC est opérationnelle (activée) et que les trames Per Priority Pause (PPP) ont été reçues et transmises.

Pour une vue à l'échelle du périphérique, l'administrateur peut entrer la commande show int priority-flow-control :

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/1 Auto Off 4 0

Ethernet1/2 Auto Off 4 0

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0

Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0

(...)

Les interfaces décrites dans ce document, Ethernet 1/3, 1/5 et 1/6, sont compatibles PFC et sont opérationnelles.

Appartenance VSAN

Les VFC configurés associés doivent faire partie du VSAN approprié. Cet exemple montre que les interfaces virtuelles configurées font partie du VSAN correct.

bdsol-n5548-05# show vsan membership

vsan 1 interfaces:

fc2/15

vsan 70 interfaces:

fc2/16            vfc103            vfc105            vfc106

Initiation FCoE

Le protocole d'initialisation FCoE passe par plusieurs étapes afin d'activer la liaison entre l'hôte final et le commutateur.

Il est important de se rappeler que, pour activer correctement l’interface, plusieurs actions différentes doivent se produire, comme illustré dans ce schéma.

Enode est un noeud d'extrémité, tandis que FCF est le commutateur.

Afin de vérifier les étapes à partir de l'un des périphériques, l'utilitaire fcoe_mgr (gestionnaire FCoE) peut être utilisé. Dans ce cas, il s'agit de vfc 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105

vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105

FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP

PSS Runtime Config:-

Type: 3

Bound IF: Po105

FCF Priority: 128 (Global)

Disable FKA: 0

PSS Runtime Data&colon;-

IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014

FC Admin State: up

Oper State: up, Reason: down

Eth IF Index: Po105

Port Vsan: 70

Port Mode: F port

Config Vsan: 70

Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70

Isolated Vsan:

FIP Capable ? : TRUE

UP using DCBX ? : FALSE

Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39

PSS VN Port data&colon;-

FC ID 0xA00000 -

vfc index 503316584 vfc name vfc105

vsan id 70

enode_mac 00:c0:dd:22:79:39

vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

La sortie est poursuivie.

Le résultat contient quelques informations utiles. Il vérifie l'état actuel, affiche la liaison réelle entre VFC et portchannel et l'état réel du VFC sur le VSAN. Elle montre les transitions entre les différents états décrits dans le schéma avant que l’interface n’apparaisse. La détection VLAN est effectuée et la sollicitation FIP est reçue et prise en compte, ce qui permet à la carte VFC de s'afficher.

Suite du résultat précédent :

17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_SOLICITATION]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Problèmes connus et courants

La configuration FCoE présente quelques problèmes connus et courants que l'équipe du centre d'assistance technique des solutions de mise en réseau du centre de données constate de nouveau.

- Protocole trunk : le protocole trunk doit être activé.

bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

- NetApp 8.2.2 et Nexus 5500/5600 exécutant le logiciel NX-OS 7.x. Au moment où le document a été rédigé, un problème connu entre ces deux versions existe et fait l'objet d'une enquête de la part de Cisco et NetApp. Les versions 6.x et 5.x de NX-OS fonctionnent correctement avec NetApp 8.2.2.

Informations connexes

- Modes d'interface (descriptions de port)

- Assistance technique et téléchargements Cisco