Contenu

Introduction

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le problème d'interopérabilité rencontré avec les modules Pass-Thru Hewlett-Packard (HP) et les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 5000 et fournit également une solution au problème.

Problème

Un problème est rencontré après la mise à niveau du Nexus 5000 avec 2232 (extendeur de fabric de bois (FEX)) vers la version 5.2. Lorsque les interfaces 2232 se connectent aux modules HP Pass-Thru 10 Gbit, elles battent continuellement et finissent par désactiver les erreurs :

NDCD29ACCSW1# show int brief | inc linkFlap

Eth152/1/1 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1001

Eth152/1/2 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1002

Eth152/1/3 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1003

Eth152/1/4 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1004

Eth152/1/5 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1005

Eth152/1/9 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1009

Il existe un problème  connu de liaison de module Pass-Thru HP 10Gb  documenté sur le site Web de HP, et ils recommandent aux clients de mettre à niveau vers la version 1.0.7.0. Jusqu'à présent, dans tous les cas, le microprogramme HP 10Gb Pass-Thru est 1.0.1.6.

Note: Le micrologiciel du module Pass-Thru est indépendant de la version de HP Onboard Adminstrator (OBA).

Afin de déterminer le micrologiciel du module Pass-Thru, entrez la commande show interconnect info 11 :

1. Ethernet

Product Name: HP 10GbE Pass-Thru Module

Width: Single

URL to Management interface:

In-Band IPv4 Address: 0.0.0.0

User Assigned Name:

Part Number: 538113-B21

Spare Part Number: 504624-001

Serial Number: MY31104WWTTemperature Sensor: Present

JS2 Connector: Absent

Internal Ethernet Interface to OA: Absent

Internal Ethernet Route to OA: Enabled

Internal Serial Interface to OA: Present

Internal Serial Route to OA: Enabled

Serial Port Baud Rate: 9600

External Serial Port Interface: Present

External Ethernet Interface: Absent

Manufacturer: HP

Ensuite, entrez la commande connect interconnect 1 afin d'afficher ce résultat :

NOTICE: This pass-thru connection to the integrated I/O console

is provided for convenience and does not supply additional access

control.  For security reasons, use the password features of the

integrated switch.

Connecting to integrated switch 1 at 9600,N81...

Escape character is '<Ctrl>_' (Control + Shift + Underscore)

Appuyez sur Entrée pour afficher la console du commutateur :

------------------------------------------------------------------------------

Command: D)isconnect, C)hange settings, send B)reak, E)xit command mode X)modem send > C

Change settings for: L)ocal Session, R)emote Port [I/O Bay 1], E)xit

Change settings for: L)ocal Session, R)emote Port [I/O Bay 1], E)xit R

Settings: B)audrate; flow control: N)one H)ardware S)oftware; E)xit > N

Connected to integrated switch 1 at 9600,N81.

Escape character is '<Ctrl>_' (Control + Shift + Underscore)

------------------------------------------------------------------------------

Entrez la commande 10GbE Pass-Thru# /system afin d'afficher le numéro de version du module HP Pass-Thru :

[System Menu]

info     -  System Information Display

config   -  Set Active or Factory Default Config

dumpconfig -  Dump Saved Config

xmodem   -  Download new image using XMODEM

reset    -  Reset The Switch

System# info

System:                  HP 10Gbe Pass-Thru

Version: 1.0.1.6

Board: HP 10GbE Pass-Thru Module

Serial:                  MY31104WWT

System#

Comme indiqué, le système exécute le module HP Pass-Thru version 1.0.1.6. HP indique que cette version n'est pas destinée à être expédiée aux clients et n'est pas publiée sur leur site Web. Leur fournisseur de modules Pass-Thru a fourni quelques modules avec cette version par erreur. Une fois que HP a découvert le problème de liaison, il a publié un correctif qui résout ce problème. La version 1.0.1.6 a été demandée à HP afin de tester plus avant le problème, mais HP n'a pas la version.

Note: La raison pour laquelle ce problème n'est apparent qu'avec la version 5.2, et non avec les versions antérieures, est qu'il pourrait y avoir plus de tolérance avec les modules HP inappropriés dans les systèmes d'exploitation Nexus plus anciens.

Solution

Si les clients ouvrent des demandes de service présentant des symptômes similaires, vérifiez le micrologiciel du module HP Pass-Thru et faites-les mettre à niveau vers la version 1.0.7.0.

Informations connexes

- Téléchargement du module Pass-Thru version 1.0.7.0 - HP

- Procédure de mise à niveau - HP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems