Contenu

Introduction

Problème

Solution

Introduction

Le N3K-C3548P-10GX n'est pas pris en charge sous 6.0(2)A6(1) selon les notes de version de 6.0(2)A6(1). Actuellement, la section de téléchargement de logiciels de CCO ne délimite pas le PID entre le 3548 et le 3548X. Il y a toujours une possibilité de rétrogradation d'image en raison d'une erreur de l'utilisateur ou d'autres raisons.

Un contrôle de la qualité du matériel compatible (3548X/3524X) a été ajouté à la version 6.0(2)A6(3), ce qui évitera une rétrogradation accidentelle vers les versions non prises en charge (pré 6.0(2)A6(1) )

Problème

Dans les scénarios où le logiciel exécuté sur le 3548X ou le 3524X est antérieur à la version 6.0(2)A6(3) et où une rétrogradation est exécutée,  les erreurs suivantes s'affichent lors du rechargement du châssis

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

Le commutateur peut également tomber dans une trace infinie de pile après rechargement.

L'utilisation de la procédure de pause standard de Ctrl - ] ne fonctionne pas. Ctrl - c fonctionne mais charge l'image de démarrage non valide et se casse dans l'invite de démarrage.

Solution

Afin de récupérer de cette situation, rechargez le commutateur et utilisez la séquence de touches Ctrl - L pour interrompre le bios. À ce stade, vous devriez obtenir l'invite du chargeur. Démarrez et chargez une image système/démarrage compatible.