Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Risque

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la procédure pour déplacer le point d'accès 1 du site A vers le profil recommandé (AB & CD) et AP2 vers le profil temporaire.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Comprendre la solution de base SDWAN (Wide Area Network) définie par logiciel Meraki

- Comprendre les profils et les paramètres de base dans le tableau de bord Meraki

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Le profil AP de Meraki doit être modifié.

Solution

Étapes à suivre pour modifier le profil de point d'accès dans Meraki :

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique de Meraki

2. Accédez à Network > Site ID > Wireless > Radio Settings

3. Sélectionnez tous les AP sauf AP2 (x2), puis Modifier les paramètres > Affecter le profil

4. Choisissez Profile_18Mbps_40MHz, cliquez sur next et enregistrez

5. Accédez à Network > Site ID > Wireless > Radio Settings

6. Choisissez les deux radios pour AP2, puis Modifier les paramètres > Affecter le profil

7. Choisissez Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161, cliquez sur next et enregistrez

Référence comme illustré sur cette image :

Risque

1. Risque lié à la modification : si le tableau de bord ne parvient pas à attribuer des points d'accès à un nouveau profil, les points d'accès doivent être rechargés pour que la modification ait lieu.

2. Le risque de non-mise en oeuvre de ce changement : le site continue de faire face à des problèmes dans des salles d'examen spécifiques, ce qui rend difficile de voir les patients.

3. L'impact du changement : Si vous vous déconnectez sur le WLAN, un ingénieur est sur place avec le personnel à tester.

Dépannage

Aucune information de dépannage spécifique n'est actuellement disponible pour cette configuration.