Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la procédure de remplacement d'un noeud dans un cluster CSP (Cloud Service Platform) si la virtualisation du stockage est activée.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître le logiciel Cisco CSP.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CSP 2100

- Gamme UCS C - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Souris vidéo clavier (KVM) pour mapper Virtual Media

- CSP 2100 Organisation internationale de normalisation (ISO)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Problème

Si un serveur CSP d'un cluster avec virtualisation du stockage activée doit être remplacé, suivez la procédure pour supprimer ce serveur du cluster et ajouter le nouveau serveur au cluster actuel.

Assurez-vous que la virtualisation du stockage est activée dans la configuration de l'onglet Configuration avancée du cluster, vérifiez que Enable Storage Network est défini sur true.

Solution

Contactez le TAC de Cisco pour échanger un noeud de remplacement en cluster CSP avec Enable Storage Network défini sur true, le TAC utilise la documentation interne intitulée Replace Node dans un cluster CSP si Storage Virtualization est activée.

Informations connexes

- Guide de configuration CSP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems