Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Additional Information

Composant utilisé

Scénario

Procédure

Vérification

Introduction

Ce document décrit la procédure de mise à niveau de Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

Contribué par Adhaar Sood, Avinash Shukla, ingénieurs du TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître Cisco CSP 2100.

Veuillez consulter les notes de version avant de procéder à la mise à niveau.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Reportez-vous au guide de démarrage rapide ici,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

Additional Information

- CSP-2100-X1 est C220-M4S

- CSP-2100-X2 est C240-M4S

Composant utilisé

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes ,

- CSP 2100

- Serveur UCS série C220 M4S - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Souris vidéo clavier (KVM) pour mapper Virtual Media

- Logiciel CSP 2100 en tant qu'image ISO, à partir de https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est actif, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute modification ou configuration. Cisco recommande de sauvegarder la configuration avant de procéder à la mise à niveau.

Scénario

Dans ce scénario, nous mettons à niveau le CSP 2100 de la version 2.2.4 à 2.2.5

Procédure

Note: Assurez-vous que pendant la mise à niveau, la connectivité réseau ne s'affole pas entre la station de travail sur laquelle la console KVM est exécutée et le CSP-2100.

ÉTAPE 1. Utilisez la console KVM CIMC et vérifiez le micrologiciel en cours en exécutant la commande « show version ».

ÉTAPE 2. Enregistrez la configuration à l'aide de la commande "save config-file filename.save" (Recommandé).

ÉTAPE 3. Vérifiez que le fichier config_backup.save est généré

ÉTAPE 4.  Téléchargez l'image iso pour CSP 2100 à l'adresse https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

ÉTAPE 5.  Ouvrez KVM et mappez l'image ISO.

ÉTAPE 6. Mettez le serveur sous tension (redémarrage à froid) et appuyez sur F6 pour entrer dans « Menu de sélection de démarrage » et sélectionnez « Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22 »

ÉTAPE 7. Une fois l'image ISO démarrée, sélectionnez « Installer CSP-2100 ». Bien que nous sélectionnions « Installer CSP-2100 », cette opération va toujours effectuer la mise à niveau.

ÉTAPE 8. Le processus d'installation démarre et prend environ 45 à 50 minutes pour se terminer au cours desquelles l'installateur exécutera des scripts d'installation de pré-mise à niveau et de post-mise à niveau pour mettre à niveau le CSP 2100 vers la nouvelle version du micrologiciel.

ÉTAPE 9. Après l'exécution des scripts d'installation, tous les services sont arrêtés et le serveur redémarre :

Vérification

Une fois tous les services démarrés, connectez-vous au compte d'utilisateur et vérifiez la version en cours pour confirmer l'état de la mise à niveau.

************* Mise à niveau terminée ! CSP 2100 démarre avec la version 2.2.5 ! ! *********************