Table des matières

Introduction

Utilisation

Liste des fibres optiques 10 Gbit/s et 1 Gbit/s prises en charge avec l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G

Présentation et mappage des ports du panneau avant de la carte de ligne C9600-LC-24C

Limitations avec l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G

Introduction

Ce document décrit l'utilisation et les limites de l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G sur la carte de ligne C9600-LC-24C sur la plate-forme Catalyst 9600.

Utilisation

La carte de ligne C9600-LC-24C de la plate-forme C9600 dispose de 24 ports QSFP prenant en charge les fibres optiques 40G et 100G. Vous ne pouvez pas insérer directement une fibre optique 10 Gbit/s ou 1 Gbit/s SFP sur ces ports.

L'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G permet d'utiliser des modules optiques 10 Gbit/s ou 1 Gbit/s SFP sur les ports QSFP de la carte de ligne C9600-LC-24C de la plate-forme C9600.

Liste des fibres optiques 10 Gbit/s et 1 Gbit/s prises en charge avec l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G

Sl no.

Optique

Vitesse

Version minimale de Cisco® IOS-XE

1

SFP-10G-SR

10 Gbit/s

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10 Gbit/s

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10 Gbit/s

16.11.1

4

SFP-10G-LR-S

10 Gbit/s

16.11.1

5

SFP-10G-ER

10 Gbit/s

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S

10 Gbit/s

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10 Gbit/s

16.11.1

8

SFP-10G-ZR-S

10 Gbit/s

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10 Gbit/s

16.11.1

10

SFP-H10GB-CU1M

10 Gbit/s

16.11.1

11

SFP-H10GB-CU3M

10 Gbit/s

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10 Gbit/s

16.11.1

13

GLC-T*

1 Gbit/s

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1 Gbit/s

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1 Gbit/s

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1 Gbit/s

16.12.2/17.1.1

* Les vitesses de 10 Mbits/s et 100 Mbits/s avec GLC-T et GLC-TE ne sont pas prises en charge par l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G. Seule la vitesse de 1 Gbit/s avec GLC-T et GLC-TE est prise en charge avec l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G.

Présentation et mappage des ports du panneau avant de la carte de ligne C9600-LC-24C

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

Ces interfaces de ligne de commande peuvent être utilisées pour vérifier le mappage des ports. Leur mode de vitesse de fonctionnement et leur numérotation de port physique à virtuel (pour les interfaces 100 Gbit/s) :

show hw-module subslot x/0 port-group mapping

show hw-module subslot x/0 port-group operation-mode

show hw-module subslot x/0 port-group numéro de port

où x est le numéro de logement de la carte de ligne.

Exemple de sortie :

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

Limitations avec l'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G

- L'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G ne doit pas être installé sur un port pair dont le port correspondant impair est équipé d'une fibre optique 40GE. Par exemple, si le port 1 est équipé d'un module optique 40GE, le CVR-QSFP-SFP10G ne doit pas être installé sur le port 2.

- L'adaptateur CVR-QSFP-SFP10G ne doit pas être installé sur un port disposant d'une configuration d'activation. Par exemple, la carte CVR-QSFP-SFP10G ne doit pas être installée sur un port configuré pour fonctionner en 100GE.