Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Produits connexes

Informations générales

Vidéo

Installation iPerf

Restrictions

Étapes d'installation

Vérification

Tests de bande passante

Diagramme du réseau

Méthode 1 : Commutateur en tant que client

Méthode 2 : PC en tant que client

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment utiliser iPerf sur les commutateurs de la gamme Catalyst 9000 pour effectuer des tests de bande passante.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Hébergement des applications sur les commutateurs de la gamme Catalyst 9000

- Linux

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- C9300

- Cisco IOS® XE 17.3.5

- Cisco IOS® XE 17.6.4

Remarque : consultez le guide de configuration approprié pour connaître les commandes utilisées pour activer ces fonctions sur d'autres plates-formes Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Produits connexes

Ce document peut également être utilisé avec les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- C9300X

- C9400

Informations générales

iPerf3 est un outil de mesure active de la bande passante maximale réalisable sur les réseaux IP. iPerf utilise les différentes capacités des protocoles TCP et UDP pour fournir des statistiques sur la bande passante.

Remarque : consultez la documentation officielle d'iPerf pour plus d'informations sur cet outil.

Vidéo

Installation iPerf

Restrictions

- L'hébergement d'applications n'est pas compatible avec le routage et le transfert virtuels (compatible VRF).

- Dans les versions antérieures à Cisco IOS® XE Amsterdam 17.3.3, l'hébergement d'applications nécessite des allocations de stockage dédiées et est désactivé sur le bootflash.

- Dans Cisco IOS® XE Amsterdam 17.3.3 et versions ultérieures, l'hébergement d'applications est activé sur le bootflash, mais seules les applications signées Cisco sont hébergées.

- La clé USB (Universal Serial Bus) du panneau avant n'est pas prise en charge.

- Les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 9300 prennent uniquement en charge les ports USB certifiés Cisco sur le panneau arrière.

- Les commutateurs hautes performances Cisco Catalyst 9500 et Cisco Catalyst 9600 ne prennent pas en charge l'USB sur le panneau avant pour l'hébergement d'applications.

- Les commutateurs hautes performances Cisco Catalyst 9500 et 9500 et les commutateurs Cisco Catalyst 9600 ne prennent pas en charge les interfaces AppGigabitEthernet.

- Les commutateurs Cisco Catalyst 9410R ne prennent pas en charge l'hébergement d'applications dans les versions antérieures à Cisco IOS® XE Bengaluru 17.5.1.

- Configurez la commande enable sur les interfaces AppGigabitEthernet pour activer l'hébergement d'applications sur les commutateurs Cisco Catalyst 9410R.

Étapes d'installation

1. Téléchargez la dernière image iPerf et vérifiez qu'elle est stockée sur le disque SSD USB :

C9300-AC1#dir usbflash1:/

Directory of usbflash1:/

12      -rw-          6043136  Jan 26 2023 21:55:35 +00:00  iPerf.tar

2. Choisissez un VLAN ou configurez-en un nouveau pour la connectivité iPerf :

C9300-AC1(config)#interface vlan 10

C9300-AC1(config-if)#ip add 192.168.10.11 255.255.255.0

3. Configurez l'interface AppGigabitEthernet :

C9300-AC1(config)#int Ap1/0/1

C9300-AC1(config-if)#switchport mode trunk

4. Configurez iPerf docker et associez-le à un VLAN :

C9300-AC1(config)#app-hosting appid iPerf

C9300-AC1(config-app-hosting)#app-vnic AppGigabitEthernet trunk

C9300-AC1(config-config-app-hosting-trunk)#vlan 10 guest-interface 0

C9300-AC1(config-config-app-hosting-vlan-access-ip)#guest-ipaddress 192.168.10.21 netmask 255.255.255.0

5. Configurez comme passerelle par défaut pour l'application l'adresse IP de l'interface SVI que vous avez choisie pour la connectivité iPerf :

C9300-AC1(config)#app-hosting appid iPerf

C9300-AC1(config-app-hosting)#app-default-gateway 192.168.10.11 guest-int

6. Démarrez le service IOX et vérifiez qu’il est dans l’étatrunning avec la commande d’exécution show iox-service privilégiée :

C9300-AC1(config)#iox C9300-AC1(config)#do show iox-service IOx Infrastructure Summary: --------------------------- IOx service (CAF) : Running IOx service (HA) : Running IOx service (IOxman) : Not Ready IOx service (Sec storage) : Not Running Libvirtd 5.5.0 : Running Dockerd 18.03.0 : Running Sync Status : Disabled

7. Installez l'application iPerf à partir du SSD et vérifiez qu'elle est déployée :

C9300-AC1#app-hosting install appid iPerf package usbflash1:iPerf.tar Installing package 'usbflash1:iPerf.tar' for 'iPerf'. Use 'show app-hosting list' for progress. C9300-AC1#show app-hosting list App id State --------------------------------------------------------- iPerf DEPLOYED

8. Activez et démarrez l'application iPerf :

C9300-AC1#app-hosting activate appid iPerf iPerf activated successfully Current state is: ACTIVATED C9300-AC1#show app-hosting list App id State --------------------------------------------------------- iPerf ACTIVATED C9300-AC1#app-hosting start appid iPerf iPerf started successfully Current state is: RUNNING C9300-AC1# C9300-AC1#show app-hosting list App id State --------------------------------------------------------- iPerf RUNNING

Remarque : une fois iPerf dans l' runningétat, il s'exécute en tant que serveur par défaut.

Vérification

Afin de vérifier les détails de l'application, vous pouvez utiliser la commande d'exécution privilégiéeshow app-hosting utilization appid [app-name] :

C9300-AC1#show app-hosting detail appid iPerf App id : iPerf Owner : iox State : RUNNING Application Type : docker Name : mlabbe/iperf3 Version : latest Description : Author : Path : usbflash1:iPerf.tar URL Path : Activated profile name : default Resource reservation Memory : 409 MB Disk : 10 MB CPU : 1480 units CPU-percent : 20 % VCPU : 1 Platform resource profiles Profile Name CPU(unit) Memory(MB) Disk(MB) -------------------------------------------------------------- Attached devices Type Name Alias --------------------------------------------- serial/shell iox_console_shell serial0 serial/aux iox_console_aux serial1 serial/syslog iox_syslog serial2 serial/trace iox_trace serial3 Network interfaces --------------------------------------- eth0: MAC address : 52:54:dd:d2:df:af IPv4 address : 192.168.10.21 IPv6 address : :: Network name : mgmt-bridge-v10 Docker ------ Run-time information Command : Entry-point : iperf3 -s Run options in use : Package run options : Application health information Status : 0 Last probe error : Last probe output :

Afin de vérifier l'utilisation de l'application, vous pouvez utiliser la commande d'exécution show app-hosting utilization appid [app-name]privilégiée :

C9300-AC1# show app-hosting utilization appid iPerf Application: iPerf CPU Utilization: CPU Allocation: 1480 units CPU Used: 0.00 % CPU Cores: Memory Utilization: Memory Allocation: 409 MB Memory Used: 1064 KB Disk Utilization: Disk Allocation: 10 MB Disk Used: 0.00 MB

Afin de vérifier les détails dans le conteneur d'applications, vous pouvez utiliser la commande d'exécution app-hosting connect appid [app-name] sessionprivilégiée :

C9300-AC1#app-hosting connect appid iPerf session / $ / $ #Verify IP address assigned / $ / $ ifconfig eth0 <snip> inet addr:192.168.10.21 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0 <snip> / $ / $ #Verify iPerf is running as server / $ / $ ps PID USER TIME COMMAND 1 iperf 0:00 iperf3 -s 390 iperf 0:00 /bin/sh 398 iperf 0:00 ps / $

Tests de bande passante

Diagramme du réseau

Les méthodes d'exécution des tests de bande passante expliquées dans ce document sont basées sur le schéma de réseau ci-dessous :

Remarque : les exemples de configuration de la section Installation iPerf proviennent du même environnement de travaux pratiques.

Attribution d'adresses IP pour les périphériques ci-dessus :

C9300-AC1

C9300-AC2

SVI 192.168.10.11

iPerf 192.168.10.21

SVI 192.168.10.12

iPerf 192.168.10.22

Remarque : tous les périphériques utilisés dans ces exemples se trouvent dans le même domaine VLAN, VLAN 10.

Méthode 1 : Commutateur en tant que client

Dans cet exemple, la bande passante entre C9300-AC1 et C9300-AC2 est mesurée. C930-AC1 est le client.

1. Exécutez la commande app-hosting connect appid iPerf sessionpour entrer l'invite du conteneur d'applications :

C9300-AC1#app-hosting connect appid iPerf session / $

2. Une fois que vous êtes dans l'invite du conteneur d'applications, utilisez la iperf3 -c commande suivante pour lancer le test de bande passante :

/ $ iperf3 -c 192.168.10.22 Connecting to host 192.168.10.22, port 5201 [ 5] local 192.168.10.21 port 34906 connected to 192.168.10.22 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 114 MBytes 955 Mbits/sec 2 833 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 3 923 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 77 974 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 1 1.03 MBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 109 1.08 MBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 395 820 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 198 882 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 2 970 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 9 1.02 MBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 524 1.04 MBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec 1320 sender [ 5] 0.00-10.01 sec 1.09 GBytes 937 Mbits/sec receiver iperf Done. / $

3. Une fois le test terminé, tapez exitpour revenir à l’interface de ligne de commande du commutateur.

Remarque : iPerf s'exécutant par défaut en tant que serveur, aucune autre commande n'est nécessaire côté serveur.

Méthode 2 : PC en tant que client

Dans cet exemple, la bande passante de l’hôte A vers C9300-AC2 (serveur iPerf) est mesurée.

1. Assurez-vous que iPerf est téléchargé sur votre ordinateur.

2. Une fois iPerf stocké sur votre PC, accédez à iperf3.exe à partir de l'invite de commandes :

C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe

3. À partir de votre PC, utilisez l'option -c. Cela indique que le PC est le client :

C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.22 Connecting to host 192.168.10.22, port 5201 [ 4] local 192.168.10.2 port 56009 connected to 192.168.10.22 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-1.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec [ 4] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 3.00-4.00 sec 93.6 MBytes 786 Mbits/sec [ 4] 4.00-5.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec [ 4] 5.00-6.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 6.02-7.00 sec 78.2 MBytes 666 Mbits/sec [ 4] 7.00-8.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec [ 4] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 9.00-10.00 sec 49.4 MBytes 414 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-10.00 sec 388 MBytes 326 Mbits/sec sender [ 4] 0.00-10.00 sec 388 MBytes 326 Mbits/sec receiver iperf Done.

Conseil : pour les méthodes traditionnelles, vous devez utiliser 2 ordinateurs, l'un comme serveur et l'autre comme client. Pour que le PC agisse en tant que serveur, utilisez la commandeiperf3.exe -s.

Informations connexes

- Livre blanc sur l'hébergement d'applications sur les commutateurs Cisco Catalyst 9000

- Guide de configuration de la programmabilité, Cisco IOS® XE Bengaluru 17.6.x

- Surveillance des performances réseau avec hébergement d'applications Catalyst 9300